
<UL>
<LI><A NAME="tex2html24"
 HREF="aa7640-07.right.html">C  <SMALL>IV</SMALL> absorption in damped and sub-damped Lyman-<IMG
 WIDTH="12" HEIGHT="26" ALIGN="MIDDLE" BORDER="0"
 SRC="img21.gif"
 ALT="$\alpha$">
systems</A>
<LI><A NAME="tex2html25"
 HREF="aa7640-07.right.html#SECTION00020000000000000000">1 Introduction</A>
<LI><A NAME="tex2html26"
 HREF="aa7640-07.right.html#SECTION00030000000000000000">2 Data acquisition and handling</A>
<LI><A NAME="tex2html27"
 HREF="aa7640-07.right.html#SECTION00040000000000000000">3 Results</A>
<LI><A NAME="tex2html28"
 HREF="aa7640-07.right.html#SECTION00050000000000000000">4 Discussion</A>
<LI><A NAME="tex2html29"
 HREF="aa7640-07.right.html#SECTION00060000000000000000">5 Summary</A>
<LI><A NAME="tex2html30"
 HREF="aa7640-07.right.html#SECTION00070000000000000000">References</A>
<LI><A NAME="tex2html31"
 HREF="aa7640-07.right.html#SECTION00080000000000000000">Online Material</A>
</UL>
