IC342 6.2cm Effelsberg Polarized Intensity + B-Vectors HPBW=3’

Levs = 0.35 mJy/beam * (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

03 50

4948474645444368 25

201510050067 55

500123 mJy/beam

4Pol line 1 arcmin = 1.2 mJy/beam