IC342 2.8cm Effelsberg Polarized Intensity + B-Vectors HPBW=1.5’

Peak contour flux = 1.07 mJy/beam Levs = 0.2 mJy/beam * (1, 2, 3, 4)

DECLINATION (J2000)

RIGHT ASCENSION (J2000)

03 49 00 48 30 00 47 30 00 46 30 00 45 30 00 44 30

68 15

10

05

00

67 55

0.0 0.5 mJy/beam 1.0

Pol line 1 arcmin = 0.6 mJy/beam