)^2

(deg. 2θ 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

Events

0

2000

4000

6000

8000

10000 H.E.S.S. - PKS 2155-304 lowstate - PH

Max. Halo Component

H.E.S.S. PSF