\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tbl:lineintensities}Observed line intensities.}
\tiny \begin{tabular}{l l r r r r }
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Source & Mol.      & Trans. & $\int T_{{\rm MB}} {\rm d}V$ & $T_{{\rm peak}}$ & rms\tablefootmark{a} \\
 &  &  & (K~km~s$^{-1}$) & (K) & (K) \\
\hline
IRAS~2A & CO          & 2--1   & 127.5 & 20.5 & 0.08 \\
        &                      & 4--3   & 177.2 & 23.8 & 0.44 \\
        &                      & 6--5   & 57.0   & 5.9   & 0.11 \\
        &                      & 10--9 & 16.3   & 1.71 & 0.078 \\ 
&\element[][13]{CO} & 10--9 & 0.4     & 0.3   & 0.026\\
&C\element[][18]{O} & 1--0   & 5.6     & 4.0   & 0.27\\
        &                      & 2--1   & 5.83   & 2.3   & 0.15\\
        &                      & 3--2   & 4.7     & 3.2   & 0.13\\
        &                      & 5--4   & 0.62     & 0.46 & 0.004\\
        &                      & 6--5   & 1.8     & 1.1   & 0.11\\
        &                      & 9--8   & 0.2     & 0.07 & 0.018 \\
        &                      &10--9   & 0.15     & 0.06 & 0.017 \\
\hline
IRAS~4A & CO          & 2--1   & 117.2 & 18.4  & 0.07\\
        &                      & 4--3   & 221.1 & 23.3  & 0.32\\
        &                      & 6--5   & 121.9 & 13.2 &  0.59\\
        &                      & 10--9 & 35.7   & 1.9 & 0.073 \\
&\element[][13]{CO} & 10--9 & 1.2    & 0.2 & 0.017\\
&C\element[][18]{O} & 2--1   & 4.3    & 2.3  & 0.09\\
        &                      & 5--4   & 0.5    & 0.26 & 0.005\\
        &                      & 9--8   & 0.1    & 0.05 & 0.018 \\
\hline 
IRAS~4B & CO & 2--1   & 54.8  & 13.9 & 0.07\\
 & & 4--3   & 115.2 & 14.6 & 0.26\\
 & & 6--5   & 43.3   & 7.3  &  0.36\\
 & & 10--9 & 26.8  & 2.6 & 0.076\\
&\element[][13]{CO} & 10--9 & 0.7 & 0.15 & 0.017\\
&C\element[][18]{O} & 2--1   & 4.9 & 2.5 & 0.19\\
 & & 5--4   & 0.23 & 0.12 & 0.005\\
 & & 9--8   & $<$0.07 &  -- & 0.019\\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{a}{In 0.5 km~s$^{-1}$ bins.}}
\vspace*{-5mm}
\end{table}