\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{table1}Strong lines in bands~6b and 7b.}
\par
\begin{tabular}{l c r r c}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
Molecule&Frequency & Transition & $\int{T_{MB}{\rm d}v}$ &   Notes\\
& (MHz) & & (K km s$^{-1}$)	 &   \\
\hline
& &	Band 6b	& &		\\
%\hline
H$_{2}$O &	1574232.073	&	6$_{4,3}$--7$_{1,6}$	& 70.8      $\pm$ 6.7 &	 \\
CH$_{3}$OH &	1586012.991	&	8$_{5,1}$--7$_{4,1}$	& 85.3      $\pm$ 3.0 & 3	\\
&	1586013.008	&	8$_{5,0}$--7$_{4,0}$	& & 3	\\
H$_{2}$S &	1592669.425	&	7$_{2,5}$--7$_{1,6}$	& 69.5      $\pm$ 3.4 &	 \\
HCN &	1593341.504	&	18--17				& 138.4    $\pm$ 5.5		& 1	 \\
H$_{2}$$^{34}$S	&	1595984.323	&	4$_{2,3}$--3$_{1,2}$	& 76.3      $\pm$ 5.1		& 	 \\
CH$_{3}$OH &	1597947.024	&	9$_{6,0}$--8$_{5,0}$	& 84.4      $\pm$ 4.1		& 3	 \\
& 1597947.024	& 9$_{6,1}$--8$_{5,1}$	&					& 3	\\
H$_{2}$S & 1599752.748	& 4$_{2,3}$--3$_{1,2}$	& 258.0    $\pm$ 6.4 &	 \\
H$_{2}$O & 1602219.182	& 4$_{1,3}$--4$_{0,4}$	& 959.0    $\pm$ 8.5 &	 \\
H$_{2}$$^{34}$S	&	1605957.883	&	6$_{1,5}$--6$_{0,6}$	& 116.0    $\pm$ 6.0		& 3	 \\
H$_{2}$$^{18}$O	& 1605962.460	&	4$_{1,3}$--4$_{0,4}$	& & 3	 \\ %added this later
H$_{2}$S & 1608602.794	&	6$_{2,5}$--6$_{1,6}$	& 91.8 $\pm$ 4.2		&	 \\
CO				&	1611793.518	&	14--13				& 4653.0 $\pm$ 12.0	& 2	 \\ 
H$_{2}$$^{18}$O	&	1633483.600	&	2$_{2,1}$--2$_{1,2}$	& 192.0   $\pm$ 9.3		& 3	 \\
CH$_{3}$OH		&	1633493.496	&	13$_{4,0}$--12$_{3,0}$	& 					& 3	\\
H$_{2}$S			&	1648712.816	&	4$_{2,2}$--3$_{3,1}$	& 124.9    $\pm$ 4.9		& 1	 \\
$^{13}$CO		&	1650767.302	&	15--14				& 287.0    $\pm$ 8.0		& 3	 \\
CH$_{3}$OH		&	1650817.827	&	21$_{4,0}$--20$_{3,0}$	& 					& 3	 \\
H$_{2}$$^{18}$O	&	1655867.627	&	2$_{1,2}$--1$_{0,1}$	& 75.6      $\pm$ 8.2		& 2	 \\
H$_{2}$O			&	1661007.637	&	2$_{2,1}$--2$_{1,2}$	& 1008.0 $\pm$ 9.2		& 2	 \\
H$_{2}$$^{17}$O	&	1662464.387	&	2$_{1,2}$--1$_{0,1}$	& 155.0   $\pm$ 7.4		& 2	 \\
H$_{2}$O			&	1669904.775	&	2$_{1,2}$--1$_{0,1}$	& 2266.0 $\pm$ 10.4	& 2	 \\
HCN				&	1681615.473	&	19--18				& 136.0   $\pm$ 5.8		&	 \\
CH$_{3}$OH		&	1682556.723	&	10$_{5,1}$--9$_{4,1}$	& 76.6     $\pm$ 3.9		& 3	 \\
&	1682556.856	&	10$_{5,0}$--9$_{4,0}$	&					& 3	\\
HDO &	1684605.824	&6$_{1,5}$--6$_{0,6}$	& 71.9     $\pm$ 4.2		&	 \\
\hline
& &	Band 7b	& & \\
%\hline
H$_{2}$O			&	1794788.953	&6$_{2,4}$--6$_{1,5}$	&	969.0    $\pm$ 8.5	&	 \\
H$_{2}$O			&	1797158.762	&7$_{3,4}$--7$_{2,5}$	&	648.0    $\pm$ 4.9	&	 \\
%H$_{2}$$^{18}$O	&	1800474.608	&			&		        &	 \\
NH$_{3}$			&	1808935.550	&	3$_{1,1}$--2$_{1,0}$	&	158.0    $\pm$ 6.4	& 2	 \\
NH$_{3}$			&	1810377.792	&	3$_{2,1}$--2$_{2,0}$	&	50.1      $\pm$ 8.3	& 2	 \\
H$_{2}$$^{18}$O	&	1815853.411	&	5$_{3,2}$--5$_{2,3}$	&	91.0      $\pm$ 5.5	&	 \\
CH$_{3}$OH		&	1817752.285	&	7$_{7,0}$--6$_{6,0}$	&	35.7      $\pm$ 3.2	&	 \\
%HDO				&	1818529.665	&			&	    			 \\
OH				&	1834747.350	&	$^{2}\Pi_{1/2}3/2^{-}$--1/2$^{+}$	&	627.0   $\pm$ 9.7	& 2, 4 \\ 		
OH				&	1837816.820	&	$^{2}\Pi_{1/2}3/2^{+}$--1/2$^{-}$	&	640.0   $\pm$ 11.5	& 2, 4 \\   
CO				&	1841345.506	&	16--15				   &	3820.0 $\pm$ 10.4	& 2	 \\
H$_{2}$S			&	1846768.559	&	6$_{1,6}$--5$_{0,5}$	   &	237.0   $\pm$ 5.8	& 	 \\ 
H$_{2}$S			&	1852685.693	&	5$_{1,4}$--4$_{2,3}$	&	181.0   $\pm$ 4.8	&	 \\
H$_{2}$S			&	1862435.697	&	5$_{2,4}$--4$_{1,3}$	&	84.7     $\pm$ 5.2	&	 \\
%				&	1862465.488	&	8$_{4,5}$--7$_{5,2}$	&					&	\\
H$_{2}$S			&	1865620.670	&	3$_{3,0}$--2$_{2,1}$	&	173.6   $\pm$ 7.8	& 	 \\
H$_{2}$O			&	1867748.594	&	5$_{3,2}$--5$_{2,3}$	&	864.0   $\pm$ 8.8	&	 \\
%U				&	1870151.719	&			&		    		 \\
%HDO				&	1872608.588	&			&	    			 \\
H$_{2}$O			&	1880752.750	&	6$_{3,4}$--7$_{0,7}$	&	135.0   $\pm$ 5.4	&	 \\
H$_{2}$S			&	1882773.396	&	8$_{3,6}$--8$_{2,7}$	&	37.9     $\pm$ 4.0	&	 \\
H$_{2}$O			&	1893686.801	&	3$_{3,1}$--4$_{0,4}$	&	265.0  $\pm$ 5.9	&	 \\
H$_{2}$$^{18}$O	&	1894323.823	&	3$_{2,2}$--3$_{1,3}$	&	161.0  $\pm$ 6.4	&	 \\
%SO$_{2}$			&	1897111.675	&	18$_{16,2}$--17$_{15,3}$&	386.0  $\pm$ 10.6	&	 \\
%H$_{2}$$^{34}$S	&	1897258.807	&	7$_{2,6}$--7$_{1,7}$	&					&	\\
H$_{2}$S			&	1900140.572	&	7$_{1,6}$--7$_{0,7}$	&	83.80  $\pm$ 6.7	& 3	 \\
				&	1900177.906	&	7$_{2,6}$--7$_{1,7}$	&					& 3	 \\ %added this later
%				&	1900177.906	&	7$_{2,6}$--7$_{1,7}$	&					&
%U				&	1902655.719	&			&	147.0  $\pm$ 8.7		&	 \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{1~--~Line intensities were fit using Gaussian profiles because of a blend. 2~--~Lines contained self absorption. 3~--~Subsequent lines with this note were severely blended and could not be separated by line fitting. The same integrated intensity is reported for both entries. \mbox{4~--~Other} OH transitions contributed to the integrated intensity reported. The strongest transition is given.}
\end{table}