\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:fluxes}OH~{and $[$\ion{O}{i}$]$} line fluxes observed with PACS.}
\vspace*{-2.5mm}
\scriptsize
%\centering
\par
\begin{tabular}{lr@{\extracolsep{2pt}}rrrrrrrr}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
                               &         &   &  & \multicolumn{1}{c}{HH~46} & \multicolumn{1}{c}{TMR~1} & \multicolumn{1}{c}{IRAS~15398}
& \multicolumn{1}{c}{DK~Cha} & \multicolumn{1}{c}{NGC~7129} & \multicolumn{1}{c}{N~1333~I~2A}\\
%\hline
Transition                     & \multicolumn{1}{c}{$\lambda$} & \multicolumn{1}{c}{$\nu$} & \multicolumn{1}{c}{$E_{{\rm up}}$} & \multicolumn{1}{c}{Flux}       & \multicolumn{1}{c}{Flux}  &  \multicolumn{1}{c}{Flux}  & \multicolumn{1}{c}{Flux} &  \multicolumn{1}{c}{Flux} & \multicolumn{1}{c}{Flux} \\
			      & \multicolumn{1}{c}{$[\mu{\rm m}]$} & \multicolumn{1}{c}{[GHz]}  & \multicolumn{1}{c}{[K]} &\multicolumn{1}{c}{$[10^{-18}~{\rm W}~{\rm m}^{-2}]$} &\multicolumn{1}{c}{$[10^{-18}~{\rm W}~{\rm m}^{-2}]$} & \multicolumn{1}{c}{$[10^{-18}~{\rm W}~{\rm m}^{-2}]$} & \multicolumn{1}{c}{$[10^{-18}~{\rm W}~{\rm m}^{-2}]$} & \multicolumn{1}{c}{$[10^{-18}~{\rm W}~{\rm m}^{-2}]$} & \multicolumn{1}{c}{$[10^{-18}~{\rm W}~{\rm m}^{-2}]$}\\
\hline\noalign{\smallskip}
OH~$\frac{1}{2},\frac{1}{2} - \frac{3}{2},\frac{3}{2}$  & 79.12 & 3789.3 & 181.9 &  55 $\pm$  7 
										 & 128 $\pm$ 14 
                                                                                 & 194 $\pm$  29\tablefootmark{a}           
										 & 360 $\pm$  87           
										 & 229 $\pm$  33
										 & $<$350  \\ 
OH~$\frac{1}{2},\frac{1}{2} - \frac{3}{2},\frac{3}{2}$  & 79.18 & 3786.3 & 181.7 &  38 $\pm$  5 
										 & 102 $\pm$ 14 
										 &  --\tablefootmark{a}                           
										 & 315 $\pm$  58          
										 & 230 $\pm$  39
										 & --       \\ 
OH~$\frac{3}{2},\frac{7}{2} - \frac{3}{2},\frac{5}{2}$  & 84.60 & 3543.8 & 290.5 &  87 $\pm$  6 
										 & 170 $\pm$ 18 
										 &  93 $\pm$  16  
										 & 347 $\pm$  48           
										 & 181 $\pm$  28
										 & $<$165  \\ 
OH~$\frac{3}{2},\frac{5}{2} - \frac{3}{2},\frac{3}{2}$  &119.23 & 2514.3 & 120.7 &  38 $\pm$  9 
										 &  83 $\pm$ 10 
										 & 121 $\pm$  17  
										 &  95 $\pm$  50\tablefootmark{a}
										 & 132 $\pm$  39 
										 & absorption    \\ 
OH~$\frac{3}{2},\frac{5}{2} - \frac{3}{2},\frac{3}{2}$  &119.44 & 2510.0 & 120.5 &  44 $\pm$  7 
										 & 101 $\pm$ 11 
										 & 130 $\pm$  17  
										 &  --\tablefootmark{a}                                      
										 & 134 $\pm$  59
										 & absorption    \\ 
OH~$\frac{1}{2},\frac{3}{2} - \frac{1}{2},\frac{1}{2}$  &163.12 & 1837.8 & 270.1 &  22 $\pm$  4 
										 &  56 $\pm$  8 
										 &  47 $\pm$  9  
										 & 170 $\pm$  60\tablefootmark{a}   
										 & 116 $\pm$  45
										 & $<$100  \\ 
OH~$\frac{1}{2},\frac{3}{2} - \frac{1}{2},\frac{1}{2}$  &163.40 & 1834.7 & 269.8 &$<$27 
										 &  55 $\pm$  7
										 &  54 $\pm$  10  
										 &  --\tablefootmark{a}                                      
										 &  69 $\pm$  26 
										 & --       \\ 
$[$\ion{O}{i}$]$ $^3$P$_{1}$--$^3$P$_{2}$               & 63.18 & 4744.8 & 227.7 &1260 $\pm$ 54           
										 & --  
										 &1958 $\pm$ 197            
										 &3128 $\pm$ 333   
										 &1219 $\pm$ 130 
										 & $<$320  \\
$[$\ion{O}{i}$]$ $^3$P$_{0}$--$^3$P$_{2}$               &145.53 & 2060.1 & 326.6 &  82 $\pm$  8 
										 & --  
										 & 122 $\pm$  17  
										 & 170 $\pm$  72  
										 & 104 $\pm$  35
										 & $<$180  \\ 
\hline
\end{tabular}
\vspace{-4pt}
\tablefoot{\tablefootmark{a}{Doublet not resolved. Table lists the integrated flux over both components.}}
\vspace{-6mm}
\end{table}