\begin{table}%ta1 
 %\centering
\par
\caption{\label{tab:ex-w43-mm1}Gaussian fit parameters for the full extraction of the saturated absorptions of para-H$_2$O~$1_{11}-0_{00}$ line in W43-MM1.}
  \begin{tabular}{lccc}
  \hline\hline\noalign{\smallskip}
Component & $T^*_{A}$ & $FHWM$ & $\varv_{\rm lsr}$ \\
   \#  & (K) & (\kms) & (\kms) \\
  \hline
1 & --0.18 & 1.46 & 62.31 \\
2 & --0.16 & 1.50 & 64.90 \\
3 & --0.20 & 0.66 & 65.57 \\
4 & --0.63 & 1.22 & 66.41 \\
5 & --0.87 & 1.09 & 67.06 \\
6 & --0.36 & 0.71 & 67.75 \\
7 & --0.33 & 1.02 & 68.37 \\
8 & --0.22 & 0.82 & 69.20 \\
9 & --0.53 & 1.19 & 70.09 \\
10 & --0.65 & 1.10 & 70.87 \\
11 & --0.17 & 0.74 & 71.51 \\
12 & --0.09 & 2.46 & 72.25 \\
13 & --0.09 & 1.31 & 74.27 \\
14 & --0.40 & 1.40 & 75.67 \\
15 & --0.54 & 2.35 & 77.29 \\
16 & --0.83 & 1.89 & 78.64 \\
17 & --1.40 & 1.95 & 79.72 \\
18 & --0.80 & 1.59 & 81.04 \\
19 & --0.96 & 1.46 & 82.10 \\
20 & --0.64 & 1.19 & 82.89 \\
21 & --0.32 & 0.71 & 83.51 \\
22 & --0.21 & 2.95 & 87.69 \\
23 & --0.24 & 1.11 & 84.23 \\
24 & --0.13 & 1.52 & 85.33 \\
25 & 0.42 & 23.94 & 99.94 \\
26 & --0.35 & 13.95 & 94.55 \\
27 & --0.58 & 3.78 & 92.48 \\
28 & --1.03 & 2.68 & 94.34 \\
29 & --1.82 & 2.08 & 95.84 \\
30 & --0.38 & 2.03 & 105.42 \\
31 & --1.18 & 1.95 & 104.01 \\
32 & --1.45 & 1.60 & 102.86 \\
33 & --1.68 & 1.55 & 101.83 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}