\begin{table}%t1
%
\par
\caption {\label{linepara}Line parameters derived from a Gaussian fit.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l c c r c c c c c}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Line & $\nu_{\rm rest}$ & beam size& $T^{*}_{\rm A}$ peak & $S_{\nu}$ peak & \multicolumn{1}{c}{$I_{\nu}$} & $v_{\rm LSR}$ & d$v$ &  $S_{\nu}$ cont.\\
     &[GHz] & [$\arcsec$] &[mK] & [Jy beam$^{-1}$] & \multicolumn{1}{c}{[Jy beam$^{-1}$~\kms]} & [\kms] & [\kms]&  [Jy beam$^{-1}$] \\
\hline
\oone & 556.936 & 41 & $4.5 \pm 1.1$ & $2.1\pm0.5$ & $200\pm33$ & $110\pm8$ & $90\pm15$&  12.8 (540~$\mu$m) \\
      &   &  & $5.0 \pm 1.1$ & $2.3\pm0.5$ & $170\pm29$ & $308\pm6$ & $68\pm11$&   \\[0.5ex]
\ptwo & 987.927 & 23 & $8.9 \pm 2.0$ & $4.2\pm0.9$ & $273\pm90$ & $100\pm9$ & $61\pm20$&  60.0 (300~$\mu$m) \\
      &   &          & $9.3 \pm 2.0$ & $4.4\pm0.9$ & $1005\pm130$ & $250\pm15$ & $220\pm27$&   \\[0.5ex]
\pone & 1113.343 & 20 & $-12.0 \pm 1.6$ & $-5.6\pm0.7$ & $-432\pm28$ & $240\pm2$ & $72\pm6$&  78.1 (270~$\mu$m) \\[1ex]
\ponep & 1115.186 & 20 & $-21.4 \pm 1.6$ & $-10.1\pm0.7$ & $-836\pm29$ & $242\pm2$ & $77\pm5$&   \\
\hline
\end{tabular}
\vspace*{-2mm}
\end{table}