\begin{table}%t15
\caption{\label{otherstable}Properties of the stars non-members of moving groups.}
\begin{tabular}{lcccccccccccc}
\hline
\hline\noalign{\smallskip}
   &   &   \multicolumn{3}{c}{\textbf{Kinematics}} &   \multicolumn{1}{c}{\textbf{Lithium}} &
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Ca~{\sc ii} H, K}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{X-ray}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{Rotation}} &  \\
   &   &       \multicolumn{3}{c}{\hrulefill} &  \multicolumn{1}{c}{\hrulefill} &
\multicolumn{2}{c}{\hrulefill} & \multicolumn{2}{c}{\hrulefill} & \multicolumn{2}{c}{\hrulefill} & \\
HIP & $(B-V)$ &    $U$   & $V$ & $W$ &  $EW$ Li~{\sc i} &
$R'_{\rm HK}$ & Age & $ L_{\rm X}/L_{\rm Bol}$ &  Age &  Prot  & Age &  [Fe/H] \\
   &   &  (km~s$^{-1}$)  & (km~s$^{-1}$) & (km~s${-1}$)  & $(m\AA)$ & (log) & (Gyr) &
 (log)   & (Gyr) & (Days) & (Gyr) &  \\
 (1) & (2) & (3) & (4) & (5) & (6) & (7) & (8) & (9) & (10) & (11) & (12) & (13) \\
\hline\noalign{\smallskip}
171	&	0.65	&	--8.36			&	--76.17			&	--33.38			&				&	--4.85	[3]	&	3.96	&	--5.89	&	3.23	&			&		&	--0.52	\\
910	&	0.48	&	18.82	$\pm$	0.26	&	--12.66	$\pm$	0.23	&	--19.95	$\pm$	0.09	&	28.53	$\pm$	2.83	&	--4.79	[5]	&	3.04	&		&		&			&		&	--0.34	\\
1499	&	0.69	&	--31.47	$\pm$	0.42	&	--38.69	$\pm$	0.45	&	--1.61	$\pm$	0.17	&	9.01	$\pm$	3.75	&	--5.06	[4]	&	7.70	&		&		&			&		&	0.17	\\
1532	&	1.23	&	18.83	$\pm$	0.70	&	--26.56	$\pm$	0.85	&	1.71	$\pm$	0.38	&	42.26	$\pm$	6.47	&			&		&		&		&			&		&		\\
1598	&	0.62	&	18.02	$\pm$	0.47	&	10.64	$\pm$	0.58	&	--33.64	$\pm$	0.52	&	32.07	$\pm$	3.46	&	--4.98	[4]	&	6.21	&		&		&			&		&	--0.41	\\
1599	&	0.56	&	--71.53	$\pm$	0.12	&	--4.39	$\pm$	0.04	&	--45.35	$\pm$	0.08	&	39.59	$\pm$	3.20	&	--4.84	[7]	&	3.79	&		&		&			&		&	--0.17	\\
2941	&	0.72	&	--85.72			&	--52.37			&	--23.99			&				&	--4.90	[2]	&	4.83	&		&		&			&		&		\\
3093	&	0.85	&	39.89	$\pm$	0.31	&	--19.53	$\pm$	0.52	&	8.50	$\pm$	0.53	&	10.50	$\pm$	4.53	&	--4.99	[2]	&	6.43	&		&		&	48.0	[12]	&	8.25	&	0.14	\\
3206	&	0.96	&	17.95	$\pm$	0.22	&	--82.78	$\pm$	0.50	&	--27.33	$\pm$	0.76	&				&	--5.02	[3]	&	6.96	&	--5.41	&	2.20	&			&		&	0.12	\\
3418	&	1.10	&	43.02	$\pm$	0.53	&	--30.44	$\pm$	0.18	&	--12.44	$\pm$	0.60	&	6.29	$\pm$	5.70	&	--4.71	[3]	&	2.04	&		&		&			&		&		\\
3535	&	1.02	&	29.79	$\pm$	0.50	&	--36.44	$\pm$	0.66	&	--36.23	$\pm$	0.80	&	32.96	$\pm$	5.32	&	--5.05	[3]	&	7.59	&		&		&			&		&	0.22	\\
3765	&	0.88	&	--1.26	$\pm$	0.16	&	--47.44	$\pm$	0.28	&	--13.30	$\pm$	0.35	&				&	--5.41	[1]	&		&		&		&	38.0	[12]	&	5.21	&	--0.22	\\
3821	&	0.57	&				&				&				&	27.12	$\pm$	3.24	&	--4.96	[3]	&	5.83	&	--6.24	&	3.56	&			&		&	--0.19	\\
5286	&	1.11	&	4.43	$\pm$	0.47	&	--28.76	$\pm$	0.87	&	--41.33	$\pm$	0.94	&	12.06	$\pm$	5.79	&	--4.59	[1]	&	1.08	&		&		&			&		&		\\
5336	&	0.68	&	--42.40			&	--157.40			&	--35.23			&				&	--4.91	[3]	&	4.90	&		&		&			&		&	--0.81	\\
5799	&	0.45	&	--33.17	$\pm$	0.25	&	21.12	$\pm$	0.18	&	--9.34	$\pm$	0.16	&	9.47	$\pm$	2.70	&	--5.46	[3]	&		&	--5.32	&	0.44	&			&		&	--0.33	\\
5957	&	1.35	&	--23.43	$\pm$	1.53	&	--48.75	$\pm$	1.48	&	10.24	$\pm$	0.29	&	32.64	$\pm$	7.15	&	--4.78	[3]	&	2.89	&		&		&			&		&		\\
6290	&	1.34	&	15.32	$\pm$	1.05	&	33.23	$\pm$	0.98	&	36.63	$\pm$	1.70	&				&	--4.40	[1]	&	0.30	&		&		&			&		&		\\
6917	&	0.98	&	--45.69			&	--31.09			&	--22.23			&				&	--4.56	[4]	&	0.88	&	--4.63	&	0.58	&			&		&	--0.32	\\
7339	&	0.68	&	50.88	$\pm$	0.30	&	--4.15	$\pm$	0.22	&	1.12	$\pm$	0.14	&				&	--5.02	[4]	&	6.99	&		&		&			&		&		\\
7513	&	0.54	&	28.77	$\pm$	0.04	&	--22.50	$\pm$	0.02	&	--14.28	$\pm$	0.07	&	31.01	$\pm$	3.10	&	--5.04	[3]	&	7.26	&	--5.98	&	1.24	&			&		&	0.11	\\
7981	&	0.83	&	34.82	$\pm$	0.52	&	--24.97	$\pm$	0.45	&	2.61	$\pm$	0.60	&	3.69	$\pm$	4.44	&	--5.19	[1]	&		&		&		&	35.0	[2]	&	4.87	&	--0.04	\\
8102	&	0.71	&	18.71	$\pm$	0.01	&	29.42	$\pm$	0.02	&	12.80	$\pm$	0.04	&				&	--4.96	[2]	&	5.82	&	--6.86	&	16.30	&	34.0	[2]	&	5.95	&	--0.46	\\
9269	&	0.79	&	8.32	$\pm$	0.25	&	--60.07	$\pm$	0.61	&	--11.59	$\pm$	0.46	&				&	--5.13	[4]	&		&		&		&			&		&	0.15	\\
10138	&	0.82	&	--99.05	$\pm$	0.38	&	--77.08	$\pm$	0.22	&	--31.44	$\pm$	0.12	&	2.31	$\pm$	4.35	&	--4.68	[1]	&	1.79	&		&		&	30.0	[13]	&	3.83	&	--0.22	\\
10416	&	1.05	&	17.30	$\pm$	0.35	&	--17.85	$\pm$	0.44	&	--2.60	$\pm$	0.26	&				&	--4.30	[1]	&	0.14	&	--4.66	&	0.99	&			&		&	--0.06	\\
10644	&	0.60	&	--35.30			&	--47.96			&	11.12			&	38.93	$\pm$	3.37	&	--4.64	[3]	&	1.47	&	--5.05	&	0.65	&			&		&		\\
10798	&	0.73	&	--11.03	$\pm$	0.08	&	26.81	$\pm$	0.15	&	--9.94	$\pm$	0.04	&	0.76	$\pm$	3.95	&	--4.86	[7]	&	4.11	&		&		&			&		&	--0.46	\\
11452	&	1.41	&	--16.43	$\pm$	0.30	&	10.70	$\pm$	0.22	&	8.56	$\pm$	0.30	&	61.17	$\pm$	7.23	&			&		&		&		&			&		&		\\
11565	&	1.22	&	--59.01	$\pm$	1.29	&	--27.82	$\pm$	0.65	&	--0.90	$\pm$	0.63	&				&	--4.58	[1]	&	1.01	&		&		&			&		&		\\
12114	&	0.97	&	--76.46	$\pm$	0.20	&	0.41	$\pm$	0.03	&	32.01	$\pm$	0.17	&	1.15	$\pm$	5.07	&	--4.96	[2]	&	5.82	&		&		&	45.0	[12]	&		&		\\
12777	&	0.50	&	--30.27	$\pm$	0.05	&	1.28	$\pm$	0.05	&	--0.85	$\pm$	0.02	&	69.56	$\pm$	2.92	&	--5.07	[3]	&	7.92	&	--5.92	&	1.46	&			&		&	0.04	\\
12843	&	0.48	&				&				&				&	14.25	$\pm$	2.85	&	--4.52	[5]	&	0.71	&	--4.80	&	0.25	&			&		&	--0.07	\\
13258	&	1.23	&	11.52	$\pm$	0.26	&	--62.02	$\pm$	1.17	&	6.66	$\pm$	0.28	&	33.57	$\pm$	6.38	&	--4.76	[1]	&	2.67	&		&		&			&		&		\\
14286	&	0.67	&	--71.34	$\pm$	1.28	&	--85.48	$\pm$	1.32	&	--29.36	$\pm$	0.47	&	3.47	$\pm$	3.68	&	--4.99	[4]	&	6.36	&		&		&			&		&	--0.26	\\
14632	&	0.59	&	--75.90	$\pm$	0.10	&	--15.61	$\pm$	0.12	&	21.45	$\pm$	0.08	&	54.94	$\pm$	3.33	&	--5.00	[3]	&	6.58	&		&		&			&		&	0.13	\\
14879	&	0.50	&	--38.59	$\pm$	0.29	&	16.45	$\pm$	0.07	&	29.26	$\pm$	0.10	&	12.88	$\pm$	2.93	&	--4.90	[5]	&	4.79	&	--4.50	&	0.12	&			&		&	--0.19	\\
15099	&	0.89	&	5.75	$\pm$	0.56	&	--62.45	$\pm$	1.20	&	8.88	$\pm$	0.47	&	5.34	$\pm$	4.71	&	--4.84	[3]	&	3.82	&		&		&			&		&	--0.04	\\
15330	&	0.64	&	--70.01	$\pm$	0.20	&	--46.56	$\pm$	0.13	&	15.82	$\pm$	0.11	&	2.83	$\pm$	3.53	&	--4.86	[1]	&	4.11	&	--5.71	&	2.15	&			&		&	--0.22	\\
15371	&	0.59	&	--69.72	$\pm$	0.17	&	--46.46	$\pm$	0.09	&	15.85	$\pm$	0.06	&	4.36	$\pm$	3.31	&	--4.79	[7]	&	3.06	&		&		&			&		&	--0.23	\\
15510	&	0.70	&	--79.86	$\pm$	0.08	&	--96.10	$\pm$	0.07	&	--34.11	$\pm$	0.07	&				&	--4.98	[7]	&	6.22	&	--6.70	&	10.59	&			&		&	--0.34	\\
15673	&	1.01	&	42.65	$\pm$	0.26	&	--14.07	$\pm$	0.25	&	--40.49	$\pm$	1.05	&	22.95	$\pm$	5.31	&	--4.54	[1]	&	0.79	&		&		&			&		&		\\
15919	&	1.15	&	48.04	$\pm$	0.69	&	--29.02	$\pm$	0.36	&	--21.33	$\pm$	0.69	&	20.02	$\pm$	5.95	&	--4.60	[1]	&	1.14	&	--5.12	&	1.99	&			&		&		\\
16537	&	0.89	&	--3.60	$\pm$	0.03	&	7.06	$\pm$	0.01	&	--20.70	$\pm$	0.03	&	7.30	$\pm$	4.69	&	--4.62	[1]	&	1.28	&	--4.80	&	0.94	&	11.3	[12]	&	0.61	&	--0.04	\\
17147	&	0.54	&	--111.06	$\pm$	0.39	&	--89.27	$\pm$	1.11	&	--42.84	$\pm$	0.60	&	8.46	$\pm$	3.11	&	--4.92	[10]	&	5.13	&		&		&			&		&	--0.79	\\
17496	&	1.18	&	--89.58	$\pm$	0.51	&	--6.83	$\pm$	0.35	&	--16.85	$\pm$	0.74	&	16.62	$\pm$	6.15	&	--4.71	[3]	&	2.06	&		&		&			&		&		\\
17651	&	0.43	&	35.18	$\pm$	0.20	&	--22.45	$\pm$	0.14	&	--20.85	$\pm$	0.23	&	0.51	$\pm$	2.66	&	--4.68	[5]	&	1.83	&	--6.88	&	3.70	&			&		&	0.04	\\
18324	&	0.85	&	--59.46	$\pm$	0.54	&	--16.91	$\pm$	0.75	&	12.98	$\pm$	0.25	&				&	--5.03	[3]	&	7.11	&		&		&			&		&	--0.32	\\
18413	&	0.67	&	33.35	$\pm$	0.27	&	16.10	$\pm$	0.38	&	--5.75	$\pm$	0.12	&	12.72	$\pm$	3.67	&	--4.93	[4]	&	5.25	&		&		&			&		&	--0.10	\\
19849	&	0.81	&	96.26	$\pm$	0.08	&	--12.27	$\pm$	0.03	&	--41.12	$\pm$	0.08	&				&	--5.38	[1]	&		&		&		&	43.0	[2]	&	7.30	&	--0.23	\\
20917	&	1.34	&	33.30	$\pm$	0.14	&	6.86	$\pm$	0.13	&	14.26	$\pm$	0.08	&	55.68	$\pm$	6.90	&	--4.62	[1]	&	1.28	&	--4.45	&	1.25	&			&		&		\\
22498	&	1.34	&	--69.12	$\pm$	1.06	&	--1.81	$\pm$	1.71	&	19.17	$\pm$	0.58	&	27.95	$\pm$	6.93	&	--4.55	[11]	&	0.84	&	--4.96	&	1.88	&			&		&		\\
23311	&	1.07	&	4.64	$\pm$	0.12	&	--54.29	$\pm$	0.21	&	--10.90	$\pm$	0.05	&	29.34	$\pm$	5.56	&	--5.29	[1]	&		&	--5.90	&	5.25	&	47.0	[2]	&		&	0.30	\\
23693	&	0.52	&	--6.12	$\pm$	0.05	&	2.55	$\pm$	0.24	&	--1.51	$\pm$	0.18	&	75.41	$\pm$	3.00	&	--4.49	[1]	&	0.57	&	--5.02	&	0.52	&			&		&	--0.12	\\
23786	&	0.79	&	--28.29	$\pm$	0.86	&	--44.02	$\pm$	0.94	&	2.34	$\pm$	0.40	&	5.04	$\pm$	4.26	&	--4.49	[1]	&	0.57	&	--5.07	&	1.22	&			&		&	--0.17	\\
24786	&	0.56	&	--37.98	$\pm$	0.14	&	--44.72	$\pm$	0.25	&	20.22	$\pm$	0.42	&	27.63	$\pm$	3.20	&	--4.98	[5]	&	6.17	&		&		&			&		&	--0.08	\\
24813	&	0.61	&	--76.26	$\pm$	0.05	&	--34.97	$\pm$	0.18	&	4.41	$\pm$	0.02	&	29.94	$\pm$	3.42	&	--5.01	[3]	&	6.81	&		&		&			&		&	0.10	\\
24819	&	1.01	&	--84.37	$\pm$	0.21	&	--56.47	$\pm$	0.43	&	13.01	$\pm$	0.82	&				&	--4.53	[1]	&	0.74	&		&		&			&		&		\\
24874	&	1.03	&	--8.38	$\pm$	0.55	&	10.71	$\pm$	0.18	&	30.86	$\pm$	0.71	&	22.59	$\pm$	5.39	&	--4.14	[1]	&	0.03	&	--4.91	&	1.46	&			&		&	0.09	\\
25623	&	1.14	&	74.23	$\pm$	0.30	&	--2.04	$\pm$	0.28	&	--18.18	$\pm$	0.39	&	30.00	$\pm$	5.89	&	--4.60	[1]	&	1.14	&		&		&			&		&	--0.20	\\
26505	&	0.82	&	47.65	$\pm$	0.74	&	20.43	$\pm$	0.60	&	--47.67	$\pm$	0.61	&	4.71	$\pm$	4.39	&	--5.16	[4]	&		&		&		&			&		&	--0.31	\\
27207	&	0.84	&	21.36	$\pm$	1.10	&	--74.47	$\pm$	1.20	&	13.76	$\pm$	0.31	&	6.32	$\pm$	4.49	&	--5.04	[3]	&	7.39	&		&		&			&		&	--0.02	\\
28103	&	0.35	&	--6.01	$\pm$	0.41	&	8.23	$\pm$	0.34	&	1.62	$\pm$	0.18	&	22.18	$\pm$	2.33	&	--4.78	[11]	&	2.93	&	--5.75	&	0.64	&			&		&		\\
28267	&	0.71	&	--106.69	$\pm$	0.22	&	--92.53	$\pm$	0.34	&	--37.64	$\pm$	0.13	&	5.55	$\pm$	3.87	&	--5.06	[4]	&	7.70	&		&		&			&		&	--0.09	\\
29271	&	0.72	&	18.97	$\pm$	0.06	&	--30.21	$\pm$	0.17	&	--11.64	$\pm$	0.10	&	11.36	$\pm$	3.91	&	--4.94	[7]	&	5.49	&	--6.72	&	8.88	&			&		&	0.08	\\
29432	&	0.64	&	61.84	$\pm$	0.20	&	--12.69	$\pm$	0.50	&	11.15	$\pm$	0.20	&	13.08	$\pm$	3.53	&	--4.97	[4]	&	6.11	&		&		&			&		&	--0.09	\\
29800	&	0.44	&	--13.07	$\pm$	0.57	&	7.80	$\pm$	0.21	&	14.32	$\pm$	0.11	&	13.04	$\pm$	2.67	&	--4.51	[1]	&	0.65	&	--4.98	&	0.32	&			&		&	--0.14	\\
29860	&	0.60	&	--15.87	$\pm$	0.09	&	16.53	$\pm$	0.19	&	--9.46	$\pm$	0.12	&	43.55	$\pm$	3.35	&	--5.00	[2]	&	6.62	&		&		&	20.0	[2]	&	3.63	&	--0.08	\\
32010	&	1.02	&	49.16	$\pm$	0.14	&	--19.57	$\pm$	0.59	&	--1.36	$\pm$	0.16	&	4.00	$\pm$	5.35	&	--4.38	[1]	&	0.26	&	--5.04	&	1.91	&			&		&	--0.18	\\
32423	&	0.97	&	18.90	$\pm$	0.34	&	35.10	$\pm$	0.91	&	--52.65	$\pm$	1.21	&	11.43	$\pm$	5.09	&	--4.64	[1]	&	1.44	&		&		&			&		&	--0.18	\\
32439	&	0.52	&				&				&				&	44.74	$\pm$	3.01	&	--5.02	[3]	&	7.05	&	--6.53	&	4.34	&			&		&	--0.16	\\
32480	&	0.56	&	25.61	$\pm$	0.07	&	8.92	$\pm$	0.09	&	--2.76	$\pm$	0.06	&	70.00	$\pm$	3.17	&	--4.99	[3]	&	6.32	&		&		&			&		&	0.09	\\
32919	&	1.22	&	--40.58	$\pm$	0.44	&	--43.65	$\pm$	0.88	&	--31.68	$\pm$	0.71	&	30.23	$\pm$	6.33	&	--5.06	[1]	&	7.72	&		&		&			&		&		\\
32984	&	1.07	&	0.47	$\pm$	0.08	&	13.15	$\pm$	0.08	&	--19.76	$\pm$	0.10	&	15.91	$\pm$	5.55	&	--4.36	[1]	&	0.22	&	--4.84	&	1.36	&			&		&	--0.02	\\
33373	&	1.10	&	--53.29	$\pm$	0.19	&	--49.11	$\pm$	1.73	&	10.55	$\pm$	0.23	&	25.23	$\pm$	5.73	&	--4.51	[1]	&	0.65	&		&		&			&		&		\\
33537	&	0.64	&	25.58	$\pm$	0.05	&	14.29	$\pm$	0.14	&	4.37	$\pm$	0.16	&	2.24	$\pm$	3.52	&	--4.94	[4]	&	5.40	&		&		&			&		&	--0.33	\\
33955	&	1.09	&	34.33	$\pm$	0.23	&	7.57	$\pm$	0.25	&	--27.68	$\pm$	0.50	&				&	--4.74	[4]	&	2.43	&	--5.15	&	2.35	&			&		&	--0.17	\\
34017	&	0.59	&	--18.07	$\pm$	0.09	&	--77.69	$\pm$	0.59	&	--9.00	$\pm$	0.15	&	24.82	$\pm$	3.32	&	--4.94	[3]	&	5.54	&		&		&			&		&	--0.11	\\
35136	&	0.57	&	--79.85	$\pm$	0.06	&	--1.63	$\pm$	0.12	&	32.37	$\pm$	0.07	&	17.60	$\pm$	3.24	&	--4.93	[4]	&	5.25	&		&		&			&		&	--0.33	\\
36357	&	0.93	&	9.05	$\pm$	0.13	&	10.60	$\pm$	0.20	&	14.78	$\pm$	0.29	&	6.40	$\pm$	4.88	&	--4.38	[1]	&	0.25	&	--5.00	&	1.46	&			&		&		\\
36366	&	0.33	&	22.75	$\pm$	8.04	&	13.51	$\pm$	1.01	&	9.86	$\pm$	3.17	&	31.29	$\pm$	2.26	&	--4.66	[11]	&	1.61	&	--5.35	&	0.36	&			&		&		\\
36439	&	0.46	&	25.58	$\pm$	0.11	&	--15.42	$\pm$	0.16	&	--4.26	$\pm$	0.13	&	31.70	$\pm$	2.77	&	--5.31	[3]	&		&		&		&			&		&	--0.35	\\
36551	&	1.14	&	--47.20	$\pm$	0.28	&	--52.83	$\pm$	0.66	&	12.47	$\pm$	0.18	&				&	--4.44	[1]	&	0.40	&		&		&			&		&		\\
38382	&	0.60	&	27.94			&	2.47			&	--19.69			&	22.01	$\pm$	3.36	&	--4.88	[5]	&	4.49	&		&		&	9.7	[14]	&	0.99	&	--0.02	\\
38657	&	0.97	&	30.56	$\pm$	0.27	&	--36.15	$\pm$	0.79	&	--15.14	$\pm$	0.18	&	24.29	$\pm$	5.10	&	--5.15	[4]	&		&		&		&			&		&	0.09	\\
38784	&	0.72	&	--8.99	$\pm$	0.12	&	8.77	$\pm$	0.12	&	--38.09	$\pm$	0.23	&	8.08	$\pm$	3.92	&	--4.84	[3]	&	3.75	&	--5.84	&	2.95	&			&		&	--0.14	\\
38931	&	1.01	&	--3.54	$\pm$	0.18	&	5.97	$\pm$	0.11	&	--12.82	$\pm$	0.28	&				&	--5.05	[4]	&	7.52	&	--5.23	&	2.43	&			&		&	--0.23	\\
39064	&	0.83	&	45.98	$\pm$	0.46	&	--52.11	$\pm$	1.06	&	--14.95	$\pm$	0.19	&	9.21	$\pm$	4.41	&	--5.11	[4]	&		&		&		&			&		&	--0.04	\\
39157	&	0.72	&	--13.31			&	--88.96			&	--29.79			&	6.29	$\pm$	3.91	&	--4.92	[3]	&	5.04	&		&		&			&		&	--0.48	\\
40118	&	0.66	&	--48.25	$\pm$	0.29	&	--60.95	$\pm$	0.69	&	--39.98	$\pm$	0.68	&	11.67	$\pm$	3.64	&	--4.85	[3]	&	3.92	&		&		&			&		&	--0.30	\\
40375	&	1.19	&	--39.30	$\pm$	0.51	&	3.93	$\pm$	0.32	&	--19.41	$\pm$	0.63	&	15.10	$\pm$	6.16	&	--4.56	[4]	&	0.87	&		&		&			&		&		\\
40671	&	1.09	&	--21.87	$\pm$	0.32	&	--83.58	$\pm$	2.26	&	--38.22	$\pm$	1.26	&	24.01	$\pm$	5.66	&	--4.64	[1]	&	1.44	&		&		&			&		&		\\
40693	&	0.77	&	28.41	$\pm$	0.21	&	--60.96	$\pm$	0.17	&	--9.88	$\pm$	0.10	&	8.03	$\pm$	4.12	&	--4.99	[5]	&	6.43	&	--5.90	&	3.32	&			&		&	--0.04	\\
40843	&	0.48	&	--24.26	$\pm$	0.08	&	--38.80	$\pm$	0.21	&	7.19	$\pm$	0.09	&	62.43	$\pm$	2.82	&	--5.19	[3]	&	9.83	&		&		&			&		&	--0.22	\\
41484	&	0.62	&	20.11	$\pm$	0.13	&	--38.97	$\pm$	0.39	&	--22.89	$\pm$	0.12	&	30.59	$\pm$	3.47	&	--4.91	[4]	&	5.00	&		&		&			&		&	--0.01	\\
41926	&	0.78	&	--75.43	$\pm$	0.41	&	6.06	$\pm$	0.13	&	--24.57	$\pm$	0.17	&				&	--4.95	[7]	&	5.67	&		&		&			&		&	--0.37	\\
42173	&	0.69	&	--33.42	$\pm$	0.86	&	--36.33	$\pm$	0.82	&	--0.79	$\pm$	0.96	&	98.98	$\pm$	3.77	&	--4.48	[3]	&	0.53	&	--4.80	&	0.51	&			&		&	0.08	\\
42430	&	0.87	&	--62.62	$\pm$	0.64	&	--27.29	$\pm$	0.31	&	13.98	$\pm$	0.36	&	24.67	$\pm$	4.63	&	--5.03	[5]	&	7.18	&	--5.52	&	1.60	&			&		&	0.30	\\
42499	&	0.82	&	18.00	$\pm$	1.09	&	--30.28	$\pm$	0.89	&	--29.05	$\pm$	0.80	&	4.59	$\pm$	4.38	&	--4.99	[3]	&	6.39	&		&		&			&		&	--0.36	\\
42525	&	0.58	&	--49.27	$\pm$	0.40	&	--2.01	$\pm$	0.44	&	34.20	$\pm$	0.50	&	70.66	$\pm$	3.45	&			&		&		&		&			&		&		\\
43557	&	0.63	&	19.51			&	--25.38			&	4.81			&	3.19	$\pm$	3.51	&	--4.67	[1]	&	1.70	&	--4.93	&	0.52	&			&		&	--0.14	\\
44075	&	0.52	&	--48.67	$\pm$	0.14	&	--91.58	$\pm$	0.18	&	69.61	$\pm$	0.25	&		$\pm$		&	--4.78	[5]	&	2.94	&		&		&			&		&	--0.90	\\
45170	&	0.74	&	--75.01			&	--1.37			&	1.41			&		$\pm$		&	--4.85	[4]	&	3.89	&	--5.60	&	1.59	&			&		&	--0.30	\\
45617	&	0.99	&	24.59	$\pm$	0.65	&	--35.93	$\pm$	0.60	&	--17.17	$\pm$	0.62	&	3.65	$\pm$	5.18	&	--4.51	[1]	&	0.65	&		&		&			&		&	0.07	\\
45839	&	1.15	&	--39.21	$\pm$	0.79	&	--36.68	$\pm$	0.36	&	--16.62	$\pm$	1.22	&	18.50	$\pm$	6.01	&	--4.78	[4]	&	2.90	&		&		&			&		&		\\
45963	&	1.04	&	--24.69			&	--43.60			&	--30.49			&		$\pm$		&	--4.10	[4]	&	0.02	&	--3.11	&	0.05	&			&		&		\\
49081	&	0.67	&	--56.14	$\pm$	0.13	&	--44.12	$\pm$	0.19	&	20.90	$\pm$	0.13	&	17.99	$\pm$	3.66	&	--4.97	[3]	&	6.02	&		&		&			&		&	0.19	\\
49366	&	0.91	&	--12.45	$\pm$	0.41	&	4.06	$\pm$	0.16	&	--20.89	$\pm$	0.38	&				&	--4.54	[1]	&	0.79	&	--5.05	&	1.41	&			&		&	--0.14	\\
50125	&	1.11	&	22.51	$\pm$	0.35	&	--82.97	$\pm$	2.48	&	10.69	$\pm$	0.90	&	5.62	$\pm$	5.77	&	--4.81	[4]	&	3.30	&		&		&			&		&		\\
50384	&	0.50	&	--51.29	$\pm$	0.29	&	--29.25	$\pm$	0.18	&	4.33	$\pm$	0.23	&	53.08	$\pm$	2.92	&	--5.02	[3]	&	6.96	&		&		&			&		&	--0.39	\\
50505	&	0.68	&	12.09	$\pm$	0.13	&	--27.44	$\pm$	0.31	&	2.47	$\pm$	0.12	&	5.29	$\pm$	3.71	&	--5.00	[4]	&	6.60	&		&		&			&		&	--0.18	\\
51248	&	0.59	&	20.38	$\pm$	0.25	&	--91.34	$\pm$	0.91	&	22.88	$\pm$	0.34	&	14.63	$\pm$	3.33	&	--4.91	[3]	&	4.88	&		&		&			&		&	--0.40	\\
51502	&	0.39	&	--10.86	$\pm$	1.92	&	5.56	$\pm$	2.44	&	--1.22	$\pm$	2.03	&				&	--4.55	[11]	&	0.84	&	--4.94	&	0.30	&			&		&	--0.30	\\
51525	&	1.35	&	--40.54	$\pm$	0.52	&	--50.66	$\pm$	0.92	&	5.20	$\pm$	0.27	&	27.67	$\pm$	6.93	&	--4.88	[1]	&	4.44	&	--4.59	&	1.38	&			&		&		\\
51933	&	0.53	&	69.87	$\pm$	0.66	&	--35.35	$\pm$	0.39	&	--36.38	$\pm$	0.32	&	49.82	$\pm$	3.05	&	--4.85	[5]	&	3.93	&		&		&			&		&	--0.21	\\
52369	&	0.63	&	34.72	$\pm$	0.42	&	9.05	$\pm$	0.12	&	--10.15	$\pm$	0.11	&	27.56	$\pm$	3.50	&	--4.83	[5]	&	3.58	&		&		&			&		&	--0.10	\\
54646	&	1.33	&	38.38	$\pm$	0.35	&	2.45	$\pm$	0.06	&	--2.01	$\pm$	0.16	&	54.96	$\pm$	6.84	&	--4.86	[1]	&	4.11	&		&		&			&		&		\\
54651	&	1.08	&	--107.88	$\pm$	2.12	&	--20.98	$\pm$	0.19	&	26.81	$\pm$	0.13	&				&	--4.94	[4]	&	5.47	&		&		&			&		&		\\
54677	&	1.13	&	94.05	$\pm$	2.75	&	--2.09	$\pm$	0.38	&	--19.65	$\pm$	0.42	&	21.42	$\pm$	5.90	&	--4.73	[5]	&	2.35	&		&		&			&		&		\\
54966	&	1.34	&	43.38	$\pm$	18.37	&	--22.70	$\pm$	7.29	&	--18.94	$\pm$	10.14	&	26.16	$\pm$	6.87	&			&		&		&		&			&		&		\\
55210	&	0.74	&	77.36	$\pm$	1.12	&	8.89	$\pm$	0.28	&	31.03	$\pm$	0.31	&	2.29	$\pm$	4.01	&	--4.94	[10]	&	5.49	&		&		&			&		&	--0.22	\\
55848	&	1.04	&	--62.03	$\pm$	1.62	&	--12.75	$\pm$	0.31	&	--9.85	$\pm$	0.37	&	4.09	$\pm$	5.41	&			&		&		&		&			&		&	0.24	\\
56452	&	0.80	&	--47.58	$\pm$	0.17	&	19.65	$\pm$	0.05	&	12.37	$\pm$	0.10	&	18.93	$\pm$	4.26	&	--4.86	[7]	&	4.11	&		&		&			&		&	--0.32	\\
56809	&	0.58	&	--50.90	$\pm$	1.01	&	--27.36	$\pm$	0.46	&	--36.02	$\pm$	0.40	&	34.53	$\pm$	3.27	&	--5.07	[3]	&	7.83	&		&		&			&		&	--0.17	\\
56829	&	0.98	&	--29.95			&	34.34			&	1.33			&				&	--4.34	[11]	&	0.19	&	--4.22	&	0.53	&			&		&		\\
57443	&	0.66	&	--59.64	$\pm$	0.15	&	--38.48	$\pm$	0.10	&	5.17	$\pm$	0.05	&	0.95	$\pm$	3.63	&	--4.95	[7]	&	5.67	&		&		&	24.0	[13]	&	3.81	&	--0.27	\\
57757	&	0.56	&	40.39			&	3.45			&	6.65			&	18.12	$\pm$	3.18	&	--4.99	[6]	&	6.41	&	--5.75	&	0.84	&			&		&	0.14	\\
57939	&	0.74	&	277.96	$\pm$	0.94	&	--157.18	$\pm$	0.57	&	--13.57	$\pm$	0.33	&				&	--4.90	[2]	&	4.71	&		&		&	31.0	[2]	&	4.71	&	--1.22	\\
59000	&	1.37	&	20.65	$\pm$	0.47	&	--42.11	$\pm$	0.62	&	--0.88	$\pm$	0.77	&	45.91	$\pm$	7.16	&	--4.12	[1]	&	0.03	&	--3.68	&	0.44	&			&		&		\\
59750	&	0.46	&	53.11	$\pm$	0.98	&	--71.06	$\pm$	1.28	&	--60.92	$\pm$	1.20	&	10.35	$\pm$	2.78	&	--4.65	[2]	&	1.53	&	--5.81	&	1.69	&	7.0	[2]	&		&	--0.76	\\
61317	&	0.59	&				&				&				&	8.51	$\pm$	3.31	&	--4.85	[3]	&	3.96	&		&		&			&		&	--0.16	\\
61901	&	1.09	&	22.47	$\pm$	0.24	&	--22.12	$\pm$	0.21	&	18.62	$\pm$	0.10	&				&	--5.02	[4]	&	6.98	&		&		&			&		&		\\
62207	&	0.55	&	--41.67	$\pm$	0.19	&	6.94	$\pm$	0.08	&	75.31	$\pm$	0.09	&	38.10	$\pm$	3.16	&	--4.98	[3]	&	6.24	&		&		&			&		&	--0.50	\\
63366	&	0.81	&	--74.85	$\pm$	1.47	&	--34.15	$\pm$	0.64	&	17.35	$\pm$	0.30	&	8.40	$\pm$	4.32	&	--4.88	[3]	&	4.37	&		&		&			&		&	--0.30	\\
64394	&	0.59	&	--49.98	$\pm$	0.08	&	11.49	$\pm$	0.03	&	7.59	$\pm$	0.05	&	61.55	$\pm$	3.30	&	--5.06	[1]	&	7.72	&	--5.67	&	1.38	&	12.4	[12]	&	1.67	&	0.07	\\
64792	&	0.59	&	--38.05	$\pm$	0.18	&	1.68	$\pm$	0.08	&	--18.68	$\pm$	0.13	&	93.75	$\pm$	3.31	&	--4.44	[2]	&	0.41	&	--4.42	&	0.16	&	3.0	[2]	&	0.13	&	0.21	\\
64797	&	0.89	&	35.45	$\pm$	0.29	&	7.42	$\pm$	0.10	&	1.92	$\pm$	0.08	&	0.52	$\pm$	4.69	&	--4.63	[1]	&	1.36	&	--5.04	&	1.47	&	18.8	[12]	&	1.50	&	--0.16	\\
64924	&	0.71	&	--23.92	$\pm$	0.04	&	--47.07	$\pm$	0.10	&	--32.13	$\pm$	0.05	&	13.36	$\pm$	3.86	&	--5.00	[2]	&	6.62	&		&		&	29.0	[2]	&	4.55	&	0.06	\\
65721	&	0.71	&	13.33	$\pm$	0.09	&	--51.59	$\pm$	0.24	&	--2.70	$\pm$	0.14	&	56.23	$\pm$	3.84	&	--5.07	[3]	&	7.89	&		&		&			&		&	--0.06	\\
69414	&	0.75	&	23.91	$\pm$	0.13	&	--43.67	$\pm$	0.46	&	18.25	$\pm$	0.19	&	16.33	$\pm$	4.03	&	--5.08	[4]	&		&		&		&			&		&	--0.11	\\
69701	&	0.51	&	24.48	$\pm$	0.26	&	--36.99	$\pm$	0.18	&	--12.82	$\pm$	0.34	&	19.37	$\pm$	2.99	&	--4.68	[2]	&	1.81	&	--4.89	&	0.13	&	7.6	[12]	&	1.71	&	--0.01	\\
69962	&	1.41	&	21.86	$\pm$	0.64	&	--34.68	$\pm$	1.19	&	--17.56	$\pm$	0.86	&	36.21	$\pm$	7.26	&	--4.80	[1]	&	3.20	&		&		&			&		&		\\
70016	&	0.85	&	--43.38	$\pm$	0.67	&	--47.22	$\pm$	0.87	&	6.94	$\pm$	0.28	&				&	--5.05	[3]	&	7.44	&		&		&			&		&	--0.17	\\
70218	&	1.23	&	--23.39	$\pm$	0.20	&	--51.71	$\pm$	0.52	&	--19.00	$\pm$	0.20	&	22.27	$\pm$	6.37	&	--4.44	[1]	&	0.40	&	--4.63	&	1.51	&			&		&		\\
70319	&	0.64	&	21.80	$\pm$	0.34	&	--15.14	$\pm$	0.22	&	--38.29	$\pm$	0.28	&	3.40	$\pm$	3.52	&	--4.96	[2]	&	5.80	&		&		&	22.0	[2]	&	3.56	&	--0.29	\\
71284	&	0.37	&	2.22	$\pm$	0.09	&	16.31	$\pm$	0.11	&	--5.31	$\pm$	0.23	&	3.93	$\pm$	2.41	&	--5.48	[3]	&		&	--5.55	&	0.68	&			&		&	--0.33	\\
71681	&	0.90	&	--28.33	$\pm$	0.42	&	2.86	$\pm$	0.43	&	13.34	$\pm$	0.46	&	30.82	$\pm$	4.76	&	--4.92	[7]	&	5.13	&		&		&	42.0	[13]	&	6.07	&	0.15	\\
71683	&	0.90	&	--29.87	$\pm$	0.08	&	1.29	$\pm$	0.08	&	12.34	$\pm$	0.07	&	19.38	$\pm$	4.76	&	--5.00	[7]	&	6.60	&		&		&			&		&	0.19	\\
72237	&	1.32	&	62.48	$\pm$	0.74	&	--55.13	$\pm$	1.06	&	25.84	$\pm$	0.23	&	11.65	$\pm$	6.87	&	--4.56	[1]	&	0.87	&		&		&			&		&		\\
72567	&	0.59	&	5.09	$\pm$	0.14	&	9.71	$\pm$	0.16	&	--6.64	$\pm$	0.11	&	112.06	$\pm$	3.32	&	--4.34	[1]	&	0.19	&	--4.65	&	0.33	&			&		&	--0.04	\\
72875	&	0.99	&	--68.61	$\pm$	1.49	&	--68.13	$\pm$	1.61	&	13.05	$\pm$	1.12	&				&	--4.45	[1]	&	0.43	&		&		&			&		&	--0.23	\\
72981	&	1.17	&	5.18	$\pm$	0.53	&	--59.04	$\pm$	3.67	&	0.82	$\pm$	0.32	&	112.96	$\pm$	9.71	&			&		&		&		&			&		&		\\
73184	&	1.08	&	47.75	$\pm$	0.18	&	--21.90	$\pm$	0.10	&	--32.74	$\pm$	0.28	&	23.84	$\pm$	5.63	&	--4.63	[1]	&	1.36	&		&		&	44.6	[13]	&		&	0.10	\\
73457	&	1.37	&	24.74	$\pm$	0.59	&	--35.60	$\pm$	1.31	&	--16.43	$\pm$	1.01	&	67.94	$\pm$	7.13	&	--4.63	[5]	&	1.34	&		&		&			&		&		\\
73786	&	1.41	&	--58.06	$\pm$	0.37	&	--73.38	$\pm$	3.61	&	--57.43	$\pm$	0.53	&	8.09	$\pm$	8.12	&	--5.12	[3]	&		&		&		&			&		&		\\
74537	&	0.76	&	--86.28	$\pm$	0.35	&	--101.23	$\pm$	0.91	&	--14.28	$\pm$	0.33	&				&	--5.11	[4]	&		&		&		&			&		&		\\
75542	&	1.06	&	--161.25	$\pm$	1.44	&	--22.71	$\pm$	1.94	&	--4.35	$\pm$	1.59	&				&	--4.88	[1]	&	4.44	&		&		&			&		&	--0.35	\\
75718	&	0.82	&	20.60	$\pm$	0.36	&	--20.24	$\pm$	0.48	&	--18.15	$\pm$	0.53	&	28.38	$\pm$	4.38	&	--4.98	[3]	&	6.19	&		&		&			&		&	0.01	\\
76375	&	0.95	&	--44.23	$\pm$	0.37	&	--64.51	$\pm$	0.40	&	--27.23	$\pm$	0.38	&				&	--5.14	[3]	&		&		&		&			&		&	0.26	\\
76779	&	1.29	&	7.84	$\pm$	0.20	&	11.99	$\pm$	0.33	&	--0.76	$\pm$	0.17	&	37.26	$\pm$	6.67	&	--4.78	[1]	&	2.93	&	--5.29	&	4.40	&			&		&		\\
77257	&	0.60	&				&				&				&	25.80	$\pm$	3.35	&	--5.00	[2]	&	6.67	&	--6.21	&	2.36	&	18.0	[12]	&	3.00	&	0.04	\\
78072	&	0.49	&	56.89	$\pm$	0.12	&	--33.91	$\pm$	0.08	&	--24.71	$\pm$	0.09	&	28.46	$\pm$	2.88	&	--5.11	[3]	&		&	--6.77	&	4.38	&			&		&	--0.13	\\
78709	&	0.76	&	--101.33	$\pm$	1.37	&	--14.21	$\pm$	0.19	&	13.46	$\pm$	0.87	&				&	--5.03	[3]	&	7.11	&		&		&			&		&	--0.07	\\
78775	&	0.73	&	--36.14			&	--58.79			&	--18.25			&				&	--4.97	[3]	&	6.04	&		&		&			&		&	--0.49	\\
78843	&	1.06	&	48.75	$\pm$	0.39	&	--10.39	$\pm$	0.25	&	--22.99	$\pm$	0.93	&	12.13	$\pm$	5.50	&	--5.02	[5]	&	6.90	&		&		&			&		&		\\
79190	&	0.84	&	33.82	$\pm$	0.10	&	--10.82	$\pm$	0.09	&	21.36	$\pm$	0.23	&				&	--4.94	[7]	&	5.49	&		&		&			&		&	--0.36	\\
79492	&	0.77	&	50.99	$\pm$	1.03	&	--12.68	$\pm$	0.53	&	--16.44	$\pm$	0.78	&	13.07	$\pm$	4.13	&	--4.93	[3]	&	5.32	&		&		&			&		&	--0.07	\\
79672	&	0.65	&	27.36	$\pm$	0.11	&	--14.35	$\pm$	0.11	&	--22.03	$\pm$	0.17	&	25.60	$\pm$	3.58	&	--4.87	[3]	&	4.25	&		&		&	23.7	[12]	&	3.86	&	0.04	\\
80366	&	0.96	&	5.05	$\pm$	0.12	&	--30.28	$\pm$	0.74	&	6.80	$\pm$	0.19	&	5.05	$\pm$	5.04	&	--4.60	[1]	&	1.14	&		&		&			&		&	--0.26	\\
80644	&	1.23	&	--21.06	$\pm$	0.22	&	--39.81	$\pm$	0.66	&	--14.69	$\pm$	0.22	&	24.05	$\pm$	6.36	&	--4.84	[3]	&	3.82	&		&		&			&		&		\\
80725	&	0.85	&	--54.63	$\pm$	0.57	&	--10.99	$\pm$	0.15	&	12.45	$\pm$	0.53	&	6.07	$\pm$	4.50	&	--4.51	[1]	&	0.65	&	--5.07	&	1.39	&			&		&		\\
81375	&	0.83	&	6.86	$\pm$	0.59	&	13.25	$\pm$	0.25	&	1.44	$\pm$	0.36	&	7.71	$\pm$	4.44	&	--5.00	[4]	&	6.51	&	--4.80	&	0.66	&			&		&	0.17	\\
82588	&	0.76	&	85.11	$\pm$	0.55	&	--112.93	$\pm$	1.45	&	9.12	$\pm$	0.18	&	200.57	$\pm$	4.07	&	--4.39	[1]	&	0.28	&	--4.40	&	0.36	&	11.1	[12]	&	0.75	&	--0.05	\\
83591	&	1.14	&	46.65	$\pm$	0.21	&	--63.49	$\pm$	0.73	&	20.70	$\pm$	0.11	&	17.64	$\pm$	5.92	&			&		&		&		&			&		&	--0.62	\\
83601	&	0.57	&	2.75	$\pm$	0.17	&	--30.34	$\pm$	0.24	&	--19.71	$\pm$	0.15	&	90.95	$\pm$	3.24	&	--4.50	[1]	&	0.61	&	--4.90	&	0.44	&	7.6	[12]	&	0.77	&	0.03	\\
84195	&	0.92	&	22.73	$\pm$	0.22	&	9.42	$\pm$	0.11	&	--2.30	$\pm$	0.26	&	13.44	$\pm$	4.86	&	--4.99	[4]	&	6.37	&		&		&			&		&		\\
84478	&	1.14	&	--0.68	$\pm$	0.13	&	--33.84	$\pm$	0.13	&	--7.07	$\pm$	0.04	&	15.10	$\pm$	5.91	&	--4.66	[2]	&	1.63	&	--4.97	&	2.18	&	18.0	[12]	&		&		\\
84720	&	0.78	&	--6.22	$\pm$	0.08	&	33.42	$\pm$	0.21	&	--31.36	$\pm$	0.23	&	7.29	$\pm$	4.19	&	--4.94	[7]	&	5.49	&		&		&			&		&	--0.27	\\
84862	&	0.61	&	25.49	$\pm$	0.24	&	--80.78	$\pm$	0.12	&	--63.65	$\pm$	0.10	&				&	--4.96	[3]	&	5.91	&		&		&			&		&	--0.26	\\
85235	&	0.76	&	1.59	$\pm$	0.08	&	--49.84	$\pm$	0.09	&	5.49	$\pm$	0.12	&				&	--4.93	[10]	&	5.31	&		&		&			&		&	--0.33	\\
85295	&	1.35	&	0.01	$\pm$	0.15	&	--52.91	$\pm$	0.26	&	--9.92	$\pm$	0.05	&	28.77	$\pm$	6.92	&	--4.72	[1]	&	2.20	&	--4.95	&	2.68	&			&		&		\\
85810	&	0.65	&	--31.01			&	--49.90			&	--1.88			&	33.56	$\pm$	3.59	&	--4.46	[1]	&	0.46	&	--5.83	&	1.92	&			&		&	0.09	\\
86036	&	0.59	&	35.97			&	--4.43			&	--22.33			&	61.79	$\pm$	3.31	&	--4.76	[1]	&	2.67	&	--5.04	&	0.55	&			&		&	--0.17	\\
86722	&	0.78	&	67.13	$\pm$	1.05	&	--28.04	$\pm$	0.90	&	--1.06	$\pm$	0.27	&	7.55	$\pm$	4.20	&	--5.09	[4]	&	8.32	&		&		&			&		&	--0.34	\\
88622	&	0.60	&	--78.72	$\pm$	0.32	&	--88.27	$\pm$	0.43	&	--38.62	$\pm$	0.26	&				&	--4.61	[3]	&	1.23	&	--5.31	&	1.07	&			&		&	--0.49	\\
88972	&	0.88	&	16.61	$\pm$	0.11	&	--31.28	$\pm$	0.07	&	0.33	$\pm$	0.08	&	12.59	$\pm$	4.66	&	--4.96	[2]	&	5.76	&		&		&	42.0	[12]	&	6.24	&	--0.05	\\
89937	&	0.50	&	3.64	$\pm$	0.10	&	39.90	$\pm$	0.24	&	--3.15	$\pm$	0.18	&	29.09	$\pm$	2.94	&	--4.90	[11]	&	4.78	&	--6.16	&	2.29	&			&		&	--0.40	\\
91009	&	1.17	&	18.22			&	--17.57			&	--28.39			&	4.29	$\pm$	6.06	&	--3.66	[1]	&		&	--3.06	&	0.10	&			&		&		\\
91438	&	0.65	&	38.24	$\pm$	0.10	&	--2.15	$\pm$	0.08	&	--4.50	$\pm$	0.05	&	24.36	$\pm$	3.61	&	--4.89	[7]	&	4.61	&	--5.76	&	2.55	&			&		&	--0.24	\\
92043	&	0.47	&	37.18	$\pm$	0.20	&	1.21	$\pm$	0.22	&	--8.01	$\pm$	0.08	&				&	--4.90	[3]	&	4.74	&	--5.27	&	0.29	&			&		&	0.04	\\
92200	&	1.23	&	23.39	$\pm$	0.25	&	--10.67	$\pm$	0.34	&	--0.75	$\pm$	0.10	&	6.96	$\pm$	6.37	&	--4.65	[1]	&	1.52	&		&		&			&		&		\\
92283	&	1.06	&	14.11	$\pm$	0.30	&	--23.24	$\pm$	0.29	&	--25.33	$\pm$	0.38	&	20.56	$\pm$	5.52	&	--4.68	[1]	&	1.79	&		&		&			&		&	0.06	\\
93017	&	0.56	&	--15.02	$\pm$	0.30	&	--37.95	$\pm$	0.60	&	--27.23	$\pm$	0.19	&	42.51	$\pm$	3.18	&	--4.87	[2]	&	4.34	&	--5.67	&	1.39	&	16.0	[2]	&	3.21	&	--0.15	\\
93871	&	1.06	&	70.55	$\pm$	2.26	&	--66.91	$\pm$	2.56	&	--7.61	$\pm$	0.33	&	1.12	$\pm$	5.55	&			&		&		&		&			&		&		\\
95995	&	0.85	&	45.27			&	3.20			&	27.64			&				&	--5.05	[4]	&	7.48	&		&		&			&		&	--0.26	\\
96100	&	0.79	&	31.40	$\pm$	0.07	&	43.23	$\pm$	0.05	&	--18.93	$\pm$	0.06	&	0.78	$\pm$	4.21	&	--4.83	[2]	&	3.67	&	--5.59	&	2.66	&	27.0	[2]	&	3.37	&	--0.16	\\
96285	&	1.19	&	--69.51	$\pm$	0.63	&	--14.56	$\pm$	0.60	&	--13.72	$\pm$	0.51	&	29.42	$\pm$	6.18	&	--5.08	[1]	&		&		&		&			&		&		\\
97944	&	1.03	&	3.24			&	--28.81			&	0.37			&		$\pm$		&	--4.58	[5]	&	1.03	&	--4.70	&	0.49	&			&		&		\\
98677	&	0.73	&	52.84	$\pm$	0.70	&	--15.60	$\pm$	0.77	&	--17.19	$\pm$	0.26	&	13.84	$\pm$	3.97	&	--4.83	[3]	&	3.61	&		&		&			&		&	--0.30	\\
98819	&	0.60	&	42.36	$\pm$	0.27	&	--20.31	$\pm$	0.17	&	9.52	$\pm$	0.12	&	53.60	$\pm$	3.37	&	--4.80	[2]	&	3.16	&	--5.88	&	2.01	&	13.5	[12]	&	1.75	&	0.04	\\
99461	&	0.85	&	--118.41	$\pm$	0.09	&	--51.77	$\pm$	0.08	&	47.08	$\pm$	0.07	&				&	--5.39	[1]	&		&		&		&			&		&	--0.44	\\
99711	&	0.94	&	--22.84	$\pm$	0.59	&	4.19	$\pm$	0.58	&	22.21	$\pm$	0.38	&	8.15	$\pm$	4.95	&	--4.60	[1]	&	1.14	&	--5.07	&	1.49	&			&		&	--0.05	\\
99825	&	0.89	&	--73.00	$\pm$	0.19	&	--11.63	$\pm$	0.06	&	--18.69	$\pm$	0.17	&	14.56	$\pm$	4.70	&	--5.05	[5]	&	7.50	&		&		&			&		&	--0.02	\\
101345	&	0.69	&	--18.58	$\pm$	0.24	&	18.86	$\pm$	0.15	&	--28.04	$\pm$	0.23	&	48.37	$\pm$	3.76	&	--5.15	[3]	&		&		&		&			&		&	0.04	\\
101955	&	1.34	&	--68.74			&	--16.82			&	--37.14			&	0.87	$\pm$	6.94	&	--4.97	[3]	&	6.08	&	--4.36	&	1.31	&			&		&		\\
101997	&	0.72	&	--58.88	$\pm$	0.18	&	20.34	$\pm$	0.21	&	4.22	$\pm$	0.14	&				&	--4.93	[7]	&	5.31	&		&		&			&		&	--0.28	\\
103256	&	1.01	&	--81.52	$\pm$	1.33	&	--8.01	$\pm$	0.56	&	--8.59	$\pm$	0.52	&	18.34	$\pm$	5.29	&	--4.50	[1]	&	0.61	&		&		&			&		&		\\
104092	&	1.15	&	--15.09	$\pm$	0.31	&	--76.68	$\pm$	0.42	&	3.91	$\pm$	0.40	&	23.52	$\pm$	5.95	&	--5.23	[1]	&		&		&		&			&		&		\\
104214	&	1.15	&	--94.40	$\pm$	2.10	&	--54.60	$\pm$	0.26	&	--8.28	$\pm$	0.45	&				&	--4.76	[2]	&	2.72	&		&		&	37.9	[12]	&		&		\\
104217	&	1.29	&	--92.19	$\pm$	0.18	&	--53.34	$\pm$	0.11	&	--9.41	$\pm$	0.06	&				&	--4.89	[2]	&	4.62	&		&		&	48.0	[12]	&		&		\\
104858	&	0.51	&	5.77			&	--28.95			&	--10.05			&	44.03	$\pm$	2.96	&	--4.91	[4]	&	4.86	&		&		&			&		&	--0.15	\\
105858	&	0.48	&	--14.30	$\pm$	0.05	&	44.80	$\pm$	0.06	&	7.01	$\pm$	0.05	&	45.15	$\pm$	2.84	&	--4.49	[5]	&	0.57	&		&		&			&		&	--0.64	\\
109378	&	0.75	&	5.01	$\pm$	0.17	&	--49.87	$\pm$	0.42	&	--7.53	$\pm$	0.25	&	4.65	$\pm$	4.06	&	--5.10	[3]	&		&		&		&			&		&	0.20	\\
109527	&	0.82	&	14.04	$\pm$	0.27	&	--25.35	$\pm$	0.14	&	--17.31	$\pm$	0.37	&	12.56	$\pm$	4.36	&	--4.41	[1]	&	0.32	&	--4.88	&	0.70	&			&		&	0.16	\\
110109	&	0.59	&	--29.52	$\pm$	0.13	&	--42.13	$\pm$	0.24	&	6.19	$\pm$	0.06	&	22.21	$\pm$	3.32	&	--4.86	[7]	&	4.11	&	--6.18	&	3.45	&			&		&	--0.19	\\
111888	&	0.89	&	--20.60	$\pm$	0.50	&	13.18	$\pm$	0.16	&	--13.63	$\pm$	0.16	&	29.77	$\pm$	4.69	&	--4.59	[1]	&	1.08	&	--4.97	&	1.52	&			&		&		\\
112190	&	0.97	&	22.56	$\pm$	0.60	&	--27.20	$\pm$	0.58	&	7.55	$\pm$	0.57	&	17.36	$\pm$	5.11	&	--4.93	[4]	&	5.22	&		&		&			&		&	--0.10	\\
112447	&	0.50	&	3.87	$\pm$	0.08	&	--31.77	$\pm$	0.14	&	--27.86	$\pm$	0.14	&	43.13	$\pm$	2.91	&	--5.28	[3]	&		&		&		&			&		&	--0.18	\\
112870	&	0.85	&	--45.31	$\pm$	1.01	&	1.20	$\pm$	0.12	&	--5.99	$\pm$	0.17	&	3.65	$\pm$	4.54	&	--4.97	[3]	&	5.96	&		&		&			&		&	--0.47	\\
113576	&	1.32	&	34.84	$\pm$	0.19	&	16.95	$\pm$	0.11	&	0.11	$\pm$	0.19	&	26.85	$\pm$	6.80	&	--4.63	[1]	&	1.36	&		&		&			&		&		\\
113718	&	0.94	&	--28.52	$\pm$	0.37	&	--47.12	$\pm$	0.42	&	16.73	$\pm$	0.35	&	15.17	$\pm$	4.94	&	--5.09	[4]	&		&		&		&			&		&		\\
114622	&	1.01	&	--52.91	$\pm$	0.12	&	--39.48	$\pm$	0.05	&	--14.27	$\pm$	0.04	&				&	--5.10	[3]	&		&	--6.46	&	12.36	&			&		&	0.09	\\
114886	&	0.91	&	--41.75	$\pm$	0.74	&	--1.78	$\pm$	0.24	&	--10.97	$\pm$	0.19	&	8.63	$\pm$	4.79	&	--5.11	[1]	&		&		&		&			&		&	--0.05	\\
115331	&	0.81	&	--66.57	$\pm$	0.77	&	--16.76	$\pm$	0.25	&	--2.91	$\pm$	0.10	&	49.87	$\pm$	4.31	&	--4.15	[1]	&	0.04	&	--4.61	&	0.55	&			&		&	--0.01	\\
115445	&	0.89	&	--40.46	$\pm$	0.78	&	19.41	$\pm$	0.13	&	--38.17	$\pm$	0.16	&	2.95	$\pm$	4.69	&	--4.70	[1]	&	1.99	&		&		&			&		&	--0.29	\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}