\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{table:1}Predicted AIA count rates.}
\begin{tabular}{llccllll} 
 \hline\hline \noalign{\smallskip}
& Ion & $\lambda$ & $T_{\rm p}$\tablefootmark{a} & \multicolumn{4}{c}{Fraction of total emission} \\  
 & & \AA & K & CH & QS & AR & FL \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
94~{\AA} & \ion{Mg}{viii} &      94.07 &     5.9 &     0.03 & -- & -- & -- \\
& \ion{Fe}{xx}  &        93.78 &     7.0 & -- & -- & -- & 0.10 \\
& \ion{Fe}{xviii}  &    93.93  &    6.85  & -- & -- & 0.74 & 0.85 \\
& \ion{Fe}{x} &       94.01 &     6.05 &     0.63 & 0.72 & 0.05 & -- \\
& \ion{Fe}{viii} &      93.47 &     5.6 &     0.04 & -- & -- & -- \\
& \ion{Fe}{viii} &      93.62 &     5.6 &     0.05 & -- & -- & -- \\
& Cont. & & & 0.11 & 0.12 & 0.17 & -- \\
\hline\noalign{\smallskip}
131~{\AA} & \ion{O}{vi}  &      129.87 &      5.45 &     0.04 & 0.05 & -- & --  \\
& \ion{Fe}{xxiii} &     132.91 &     7.15 & -- & -- & -- &  0.07 \\
& \ion{Fe}{xxi}   &     128.75 &     7.05 & -- & -- & -- &  0.83 \\
& \ion{Fe}{viii} &      130.94 &      5.6 &     0.30 & 0.25 & 0.09 & -- \\
& \ion{Fe}{viii} &      131.24 &      5.6 &     0.39 & 0.33 & 0.13 & -- \\
& Cont. & & & 0.11 & 0.20 & 0.54 & 0.04\\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
 171~{\AA} & \ion{Ni}{xiv} &     171.37 &     6.35 &  -- & -- & 0.04 & -- \\
& \ion{Fe}{x}  &    174.53 &   6.05 &  -- & 0.03 &  -- &  -- \\
& \ion{Fe}{ix} &   171.07 &   5.85 &   0.95 & 0.92 &  0.80 & 0.54 \\
& Cont. & & &   -- &  -- &  -- &  0.23 \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
193~{\AA} & \ion{O}{v} &    192.90   &   5.35   &  0.03 & -- & -- & --  \\
& \ion{Ca}{xvii} &      192.85 &     6.75 &  -- & -- & -- & 0.08 \\
& \ion{Ca}{xiv} & 193.87 &  6.55 & -- & -- & 0.04 & -- \\
& \ion{Fe}{xxiv} &      192.03 &      7.25 & -- & -- & -& 0.81 \\
& \ion{Fe}{xii} &     195.12 &     6.2 &    0.08 & 0.18 & 0.17 & --  \\
& \ion{Fe}{xii} &     193.51 &     6.2 &    0.09 & 0.19 & 0.17 & --  \\
& \ion{Fe}{xii} &     192.39 &     6.2 &    0.04 & 0.09 & 0.08 & -- \\
& \ion{Fe}{xi}  &     188.23 &     6.15 &    0.09 & 0.10 & 0.04 & -- \\
& \ion{Fe}{xi}  &     192.83 &     6.15 &    0.05 & 0.06 & -- & -- \\
& \ion{Fe}{xi}  &     188.30 &     6.15 &    0.04 & 0.04 & -- & -- \\
& \ion{Fe}{x}  &     190.04 &     6.05 &    0.06 & 0.04 & -- & -- \\
& \ion{Fe}{ix} &     189.94 &     5.85 &    0.06 & -- & -- & -- \\
& \ion{Fe}{ix} &     188.50 &     5.85 &    0.07 & -- & -- & -- \\
& Cont. & & & -- & -- & 0.05 & 0.04\\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
211~{\AA} & \ion{Cr}{ix} &      210.61 &     5.95 &    0.07 & -- & -- & -- \\
& \ion{Ca}{xvi}   &     208.60 &      6.7 & -- & -- & -- & 0.09 \\
& \ion{Fe}{xvii}  &     204.67 &    6.6   & -- & -- & -- & 0.07 \\
& \ion{Fe}{xiv} &      211.32 &    6.3  &  -- &  0.13 & 0.39 & 0.12\\
& \ion{Fe}{xiii} &      202.04 &    6.25  &  -- &  0.05 & -- & -- \\
& \ion{Fe}{xiii} & 203.83 & 6.25 & -- &  -- & 0.07 & -- \\
& \ion{Fe}{xiii} &      209.62 &    6.25  &  -- &  0.05 & 0.05 & -- \\
& \ion{Fe}{xi} &      209.78 &     6.15 &    0.11 & 0.12 & -- & -- \\
& \ion{Fe}{x}  &      207.45 &     6.05 &    0.05 & 0.03 & -- & -- \\
& \ion{Ni}{xi} &      207.92 &     6.1 &    0.03 & -- & -- & -- \\
& Cont. & & & 0.08 & 0.04 & 0.07 & 0.41\\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
304~{\AA} & \ion{He}{ii} &      303.786 &     4.7 &    0.33 & 0.32 & 0.27 & 0.29  \\
& \ion{He}{ii} &      303.781 &     4.7 &    0.66 & 0.65 & 0.54 & 0.58  \\
& \ion{Ca}{xviii} &    302.19 &      6.85 &  --  &  --  &  -- & 0.05 \\
& \ion{Si}{xi} &      303.33 &     6.2 & -- & -- & 0.11 & -- \\
& Cont. & & &  --  &  -- & --  & -- \\
\noalign{\smallskip}\hline\noalign{\smallskip}
335~{\AA} & \ion{Al}{x}     &    332.79 &     6.1 &   0.05 & 0.11 &  -- &  -- \\
& \ion{Mg}{viii}  &    335.23 &     5.9 &   0.11 &  0.06 &  -- &  --\\
& \ion{Mg}{viii}  &    338.98 &     5.9 &    0.11 & 0.06 &  -- &  --\\
& \ion{Si}{ix}    &    341.95 &     6.05 &    0.03 & 0.03 & -- & --\\
& \ion{Si}{viii}  &    319.84 &     5.95 &   0.04 & -- & -- & --\\
& \ion{Fe}{xvi}  &     335.41 &     6.45 &  --  &  -- &  0.86 & 0.81 \\
& \ion{Fe}{xiv}  &     334.18 &     6.3 &    -- &  0.04 & 0.04 &  -- \\
& \ion{Fe}{x}     &    184.54 &     6.05 &   0.13 & 0.15 & -- &  -\\
& Cont. & & & 0.08 & 0.05 &  -- & 0.06 \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{The count rates are normalised for each channel.
 Coronal hole (CH), quiet Sun (QS), active region (AR) and flare (FL)
 plasma. \tablefoottext{a}{$T_{\rm p}$ corresponds to the log of the temperature of maximum abundance.}}
\end{table}