\begin{table}%t3
\caption{\label{pol.tab}Polarimetric data of \object{HD 90264}.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l r r r r r r r r r r r r r r r r r r}
\hline
\hline \noalign{\smallskip}
Date & JD-2~400~000 &  Phase & Band & $PX$($\%$) & $PY$($\%$) & $P$($\%$) & $ME$ & $PA$($^\circ$) & $ME$ & $N$ \\
\hline
2007-04-24 & 14215.479 & 0.445 & $U$ & --0.054 & --0.106 & 0.119 & 0.022 & 121.6 & 5.1 & 4 \\
&  &       & $B$ & 0.032 & --0.038 & 0.049 & 0.023 & 155.0 & 12.5 & 4 \\
&  &       & $V$ & 0.021 & --0.223 & 0.224 & 0.040 & 137.7 & 5.0 & 4 \\
&  &       & $R$ & 0.034 & --0.091 & 0.097 & 0.021 & 145.1 & 6.0 & 4 \\
&  &       & $I$ & 0.013 & --0.112 & 0.113 & 0.071 & 138.3 & 16.2 & 4 \\
2007-04-25 & 14216.615 & 0.517 & $U$ & 0.021 & --0.064 & 0.067 & 0.030 & 144.2 & 12.0 & 4 \\
&  &       & $B$ & 0.025 & --0.019 & 0.031 & 0.023 & 161.8 & 18.2 & 4 \\
&  &       & $V$ & 0.006 & --0.100 & 0.100 & 0.032 & 136.6 & 8.8 & 4 \\
&  &       & $R$ & 0.005 & --0.084 & 0.084 & 0.021 & 136.7 & 6.8 & 4 \\
&  &       & $I$ & 0.075 & --0.053 & 0.092 & 0.047 & 162.3 & 13.5 & 4 \\
2007-06-10 & 14262.471 & 0.433 & $U$ & 0.078 & --0.037 & 0.087 & 0.068 & 167.4 & 19.1 & 4 \\
&  &       & $B$ & 0.270 & 0.210 & 0.342 & 0.167 & 199.0 & 13.0 & 4 \\
&  &       & $V$ & 0.375 & --0.054 & 0.379 & 0.149 & 175.9 & 10.7 & 4 \\
&  &       & $R$ & 0.332 & --0.057 & 0.337 & 0.211 & 175.1 & 16.0 & 4 \\
&  &       & $I$ & 0.480 & 0.097 & 0.490 & 0.160 & 5.7 & 9.1 & 4 \\
2007-06-11 & 14263.544 & 0.501 & $U$ & 0.080 & --0.034 & 0.087 & 0.042 & 168.3 & 12.9 & 4 \\
&  &       & $B$ & 0.161 & --0.099 & 0.189 & 0.036 & 164.2 & 5.4 & 4 \\
&  &       & $V$ & --0.067 & --0.144 & 0.159 & 0.053 & 122.5 & 9.2 & 4 \\
&  &       & $R$ & 0.121 & --0.031 & 0.125 & 0.043 & 172.9 & 9.6 & 4 \\
&  &       & $I$ & --0.030 & --0.191 & 0.193 & 0.095 & 130.5 & 13.1 & 4 \\
\hline
\end{tabular}
\vspace*{2mm}
\end{table}