\begin{table}%t1
\caption{\label{linelist}Line list included in the ``CAM\_ARTB\_RHESSI'' observational sequence for~EIS.} 
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccl}
\hline \hline  \noalign{\smallskip}
 Ion&Wavelength (\AA)&Log $T_{\rm max}$\tablefootmark{*} (K) & Note\\
 \hline
Fe {\sc viii} &  185.21            &   5.6     &  5.8, after Young et~al. (2007a,b)  \\
Fe {\sc xxiv} & 192.03 & 7.1 & \\
Ca {\sc xvii} & 192.82 & 6.7  & EIS core line \\
Fe {\sc xii}  & 195.12 & 6.1  & EIS core line \\
Fe {\sc xiii} & 202.0, 203.8 & 6.2 & density pair (10$^9$--10$^{11}$ cm${-3}$) \\
He {\sc ii} &  256.32 & 4.8 & EIS core line \\
Si {\sc x} & 258.37, 261.0 & 6.1 & density pair (10$^7$--10$^{10}$ cm${-3}$) \\
Fe {\sc xvi} & 262.98 & 6.4 & \\
Fe {\sc xxiii} & 263.76 & 7.1 & \\
Fe {\sc xiv} & 264.79, 274.2 & 6.2 & density pair (10$^{8.5}$--10$^{11}$ cm$^{-3}$) \\
Mg {\sc vii} & 278.39, 280.75 & 5.8 & density pair (10$^9$--10$^{11}$ cm$^{-3}$) \\
Fe {\sc xv} & 284.16 & 6.3 & \\ 
\hline
\end{tabular}
\tablefoot {\tablefoottext{*}{Temperature of the fractional ion population peak from \cite{mazzotta_et98}.}}
\end{table}