\begin{table}%ta2
\caption{\label{table:Te(E)}Fit for the electron temperature $T_{\rm e}$ for SNR inner regions (i.e. at projected distance $r/r_{\rm shock}\protect\la 0.8$) as function of explosion energy $T_{\rm e}(E)/1~\mbox{keV}=a\times(E/10^{51}~\mbox{erg})^b$ for different outer gas densities.}\vspace*{1mm}
%\centerline
{
  \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
  \hline\hline
  $n$$\rightarrow$ & \multicolumn{2}{|c|}{$0.01$} &  \multicolumn{2}{c|}{$0.05$}&  \multicolumn{2}{c|}{$0.1$}&  \multicolumn{2}{c|}{$0.5$}&  \multicolumn{2}{c|}{$1$}\\
  \hline
  \multicolumn{11}{|c|}{$w=0$}\\
  \hline
 $t$$\downarrow$& $a$ & $b$ & $a$ & $b$ & $a$ & $b$ & $a$ & $b$ & $a$ & $b$\\
  \hline
125  &  0.539  &  0.269  &  0.576  &  0.181  &  0.651  &  0.170  &  0.936  &  0.165  &  1.097  &  0.165\\
250  &  0.375  &  0.194  &  0.513  &  0.166  &  0.599  &  0.165  &  0.877  &  0.165  &  1.026  &  0.166\\
500  &  0.339  &  0.168  &  0.481  &  0.164  &  0.570  &  0.165  &  0.824  &  0.168  &  0.964  &  0.171\\
1000  &  0.307  &  0.165  &  0.453  &  0.165  &  0.529  &  0.167  &  0.761  &  0.174  &  0.893  &  0.180\\
2000  &  0.292  &  0.165  &  0.427  &  0.168  &  0.504  &  0.171  &  0.692  &  0.187  &  0.782  &  0.203\\
  \hline
  \multicolumn{11}{|c|}{$w=0.3$}\\
  \hline
125  &  0.327  &  0.213  &  0.428  &  0.169  &  0.497  &  0.165  &  0.716  &  0.165  &  0.835  &  0.166\\
250  &  0.269  &  0.174  &  0.395  &  0.165  &  0.453  &  0.165  &  0.676  &  0.167  &  0.782  &  0.169\\
500  &  0.249  &  0.165  &  0.366  &  0.165  &  0.440  &  0.166  &  0.624  &  0.172  &  0.720  &  0.176\\
1000  &  0.234  &  0.165  &  0.353  &  0.167  &  0.398  &  0.169  &  0.578  &  0.182  &  0.657  &  0.194\\
2000  &  0.220  &  0.166  &  0.327  &  0.172  &  0.376  &  0.177  &  0.499  &  0.207  &  0.552  &  0.237\\
  \hline
  \multicolumn{11}{|c|}{$w=0.5$}\\
  \hline
125  &  0.247  &  0.189  &  0.337  &  0.166  &  0.409  &  0.165  &  0.586  &  0.166  &  0.690  &  0.167\\
250  &  0.221  &  0.168  &  0.322  &  0.165  &  0.380  &  0.165  &  0.546  &  0.169  &  0.637  &  0.171\\
500  &  0.205  &  0.165  &  0.293  &  0.166  &  0.353  &  0.167  &  0.509  &  0.175  &  0.594  &  0.183\\
1000  &  0.190  &  0.165  &  0.280  &  0.169  &  0.328  &  0.173  &  0.466  &  0.191  &  0.518  &  0.209\\
2000  &  0.177  &  0.168  &  9.782  &  1.760  &  0.306  &  0.184  &  0.391  &  0.230  &  0.413  &  0.274 \\
  \hline
  \multicolumn{11}{|c|}{$w=0.8$}\\
  \hline
125  &  0.147  &  0.168  &  0.219  &  0.165  &  0.263  &  0.165  &  0.368  &  0.168  &  0.445  &  0.171\\
250  &  0.143  &  0.165  &  0.205  &  0.166  &  0.250  &  0.167  &  0.344  &  0.175  &  0.410  &  0.181\\
500  &  0.135  &  0.165  &  0.192  &  0.169  &  0.222  &  0.170  &  31.286  &  0.190  &  0.354  &  0.206\\
1000  &  0.125  &  0.168  &  0.180  &  0.176  &  0.213  &  0.183  &  0.269  &  0.226  &  0.279  &  0.269\\
2000  &  0.116  &  0.173  &  0.156  &  0.192  &  0.179  &  0.211  &  0.205  &  0.270  &  0.185  &  0.314\\
  \hline
  \end{tabular}}
  \tablefoot{Uncertainties of all fits are less than 10\%.}\vspace*{4mm}
\end{table}