\begin{table}%t2
\scriptsize
%\centering
\par
\caption{\label{table2}Timing properties during the initial outburst phase.} 
\vskip 0.0cm
\begin{tabular}{lcccc}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
Obs. Id\tablefootmark{*} & UT & \multicolumn{3}{c}{$\nu_{\rm QPO}$ (Hz) and rms amp.(\%)} \\
\cline{3-5}
       & Date    &2--4 keV & 4--15 keV & 15--30 keV  \\
\hline
X-10-05&2010-03-17& --  & --  & --  \\
%\hline
X-13-02&2010-04-05& 0.309,  15.190   & 0.316, 16.048  & 0.313, 11.893  \\
%       &    &  --    &   --   & --  \\
%       &    &  --    &  --   & --  \\
%\hline
X-14-06&2010-04-13& 2.420, \  7.095  &2.424, \ 8.258 & 2.430, \ 7.292 \\
       &     & 4.846, \  6.056     &  4.813, \ 5.585    & -- \\
       &     & 7.139, \  4.241     &  7.310,\ 4.987    &  --  \\
%\hline
X-15-00&2010-04-16& --  & 4.153, \ 10.293  & -- \\
%\hline
X-16-04&2010-04-28& --  & -- &-- \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{*}{Here, $X=95409{-}01$.}}
\end{table}