\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{\label{67771_tab}Same as Table~\ref{88308_tab} but for parameters of the fit to CoRoT 102767771.}
\begin{tabular}{cccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Frequency & Linewidth  & Height  & $H/B$ & Amplitude & Lifetime\\
 $\mu$Hz  &  $\mu$Hz & 10$^5$ ppm$^2$$\mu$Hz$^{-1}$ & & ppm & days\\
\hline
17.23 $\pm$ 0.09 & 0.088 $\pm$ 0.02 & 0.12 $\pm$ 0.05 & 5.1 & 59 $\pm$ 25 & $>$100\\
21.31 $\pm$ 0.09 & 0.22 $\pm$ 0.02 & 0.10 $\pm$ 0.01 & 12.7 & 82 $\pm$ 24 & $\rm 14.8^{+3.0}_{-2.3}$\\
22.86 $\pm$ 0.09 & 0.04 $\pm$ 0.01 & 0.2 $\pm$ 0.1 & 9.1 & 50 $\pm$ 24 & $>$100\\
24.21 $\pm$ 0.09 & 1.1 $\pm$ 0.2 & 0.03 $\pm$ 0.01 & 12.6 & 108 $\pm$ 40 & $<$5\\
26.0 $\pm$ 0.1 & 0.11 $\pm$ 0.01 & 0.13 $\pm$ 0.02 & 13.2 & 66 $\pm$ 19 & $\rm 98.6^{>100}_{-12.6}$\\
27.2 $\pm$ 0.3 & 0.44 $\pm$ 0.06 & 0.08 $\pm$ 0.01 & 21.5 & 105 $\pm$ 26 & $\rm 3.3^{+1.6}_{-1.1}$\\
29.1 $\pm$ 0.2 & 0.18 $\pm$ 0.03 & 0.10 $\pm$ 0.02 & 10.9 & 74 $\pm$ 23 & $\rm 21.9^{+11.4}_{-5.7}$\\
30.3 $\pm$ 0.3 & 0.51 $\pm$ 0.07 & 0.034 $\pm$ 0.008 & 6.1 & 74 $\pm$ 26 & $\rm 2.0^{+1.3}_{-1.0}$\\
\hline
\end{tabular}
\vspace{2mm}
\end{table}