\begin{table}%t8
\caption{\label{tab8}Frequencies found in the Ca~II data using a pre-whitening
\mbox{procedure}. }
%\centering
\par
\begin{tabular}{ccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Frequency   &  Amplitude &   Comment  \\
(c~d$^{-1}$)        &                    &   \\
\hline
0.0447  &  0.0159  & $f_{\rm rot}$ \\
0.0128  &  0.0088  &     \\
0.1369  &  0.0089  &  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}