\begin{table}%t2
\caption{\label{tab:CLLCAna}Most promising intervals for fluorescent emission and basic fit results.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{l l l l l l l l l} 
\hline \hline \noalign{\smallskip}
COUP\tablefootmark{a} \tablefootmark{b} &    $N_{\sigma}$  & Interval &  Sign. &  \ka~$EW$  & $N_{6.4~{\rm keV}}$  &  $N_{\rm H}$  &  $T_1$  &  $T_2$  \\
    seq. no. &     & [ks]    &  [\%]         &  [eV]       & [$10^{-7}$~ph~(cm$^2$ s)$^{-1}$]  & [$10^{22}$~H~cm$^{-2}$] & [keV]  & [keV]          \\ 
\hline
     7  & 3.95 & 60--961 & 99.99 & 446(216--667)        &  2.48(1.20--3.71) & 0.02(0.01--0.03) &  2.08(1.97--2.34) &  0.83(0.81--0.85)  \\   
     9  & 3.86 & 514--851 & 99.35 & 366(123--628)       &  7.95(2.67--13.63) & 0.19(0.15--0.22) &  3.72(3.12--5.14) &  1.00(0.89--1.07)  \\   
   245\tablefootmark{a}  & 5.32 & 80--891 & 99.98 & 482(261--906)        &  1.90(1.03--3.57) & 0.16(0.10--0.20) &  4.51(3.60--8.23) &  0.84(0.77--1.00)  \\   
   267  & 4.81 & 30--196 & 99.88 & 400(176--672)        &  13.02(5.73--21.88) & 2.42(2.15--2.61) &  8.00 &  --  \\   
   331\tablefootmark{b}  & 6.92 & 1080--1110 & 100 & 1437(959--1927)  &  78.9(52.7--105.8) & 1.79(1.60--2.00) &  8.00 &  --  \\   
   449  & 3.67 & 296--961 & 98.69 & 212(60--391)        &  1.62(0.46--2.98) & 1.53(1.29--1.76) &  2.87(2.41--3.47) &  0.98(0.76--1.13)  \\   
   561\tablefootmark{b}  & 4.64 & 100--414 & 99.98 & 569(279--914)        &  4.60(2.25--7.38) & 0.98(0.90--1.07) &  2.40(2.20--2.64) &  --  \\   
   599  & 4.65 &  10--1080 & 99.99 & 448(216--663)       &  2.07(1.00--3.06) & 7.64(6.65--8.75) &  3.67(2.86--4.89) &  --  \\   
   621\tablefootmark{b}  & 6.21 &  10--296 & 99.97 & 602(307--973)        &  4.84(2.47--7.83) & 4.54(4.29--5.24) &  3.25(2.64--4.98) &  0.08(0.00--0.09)  \\   
   647\tablefootmark{b}  & 4.22 & 50--626 & 99.85 & 440(194--767)        &  3.42(1.51--5.96) & 25.23(20.33--31.63) &  5.87(3.69--9.32) &  --  \\   
   662  & 4.09 & 246--394 & 98.35 & 206(93--434)        &  12.61(5.70--26.57) & 16.06(14.40--17.88) &  8.00 &  0.08(0.00--0.11)  \\   
   669  & 4.39 & 384--776 & 99.88 & 384(160--616)       &  2.73(1.14--4.38) & 0.33(0.29--0.36) &  8.00 &  1.02(0.95--1.06)  \\   
   680  & 4.21 & 80--716 & 99.94 & 410(190--689)        &  2.25(1.04--3.77) & 11.63(9.68--13.41) &  8.00 &  0.08(0.00--0.09)  \\   
   682  & 3.53 & 851--1130 & 98.62 & 312(108--591)      &  3.01(1.04--5.71) & 1.52(1.22--1.76) &  3.05(2.71--3.71) &  0.09(0.00--0.11)  \\   
   797\tablefootmark{a}  & 3.26 & 20--951 & 96.85 & 82(11--151)          &  3.28(0.45--6.08) & 29.04(27.23--30.92) &  8.00 &  -- \\ 
   801  & 4.79 & 166--636 & 99.54 & 456(163--785)       &  5.91(2.11--10.20) & 0.41(0.36--0.48) &  3.08(2.40--4.25) &  1.04(0.89--1.23)  \\   
   942  & 3.90 & 286--716 & 99.99 & 308(173--506)       &  4.68(2.62--7.69) & 1.08(0.99--1.15) &  3.44(3.16--3.87) &  --  \\   
  1030\tablefootmark{a,b}  & 3.17 & 206--716 & 99.68 & 143(56--231)        &  6.35(2.50--10.25) & 16.14(13.85--18.68) &  8.00 &  0.28(0.22--0.33)  \\   
  1035  & 4.09 & 394--686 & 98.26 & 410(153--851)       &  2.78(1.04--5.77) & 1.76(1.59--2.02) &  2.24(1.92--2.53) &  --  \\   
  1040\tablefootmark{b}  & 3.80 & 266--544 & 98.62 & 307(110--664)       &  3.14(1.12--6.78) & 1.44(1.29--1.60) &  2.95(2.58--3.46) &  --  \\   
  1080  & 4.35 & 766--961 & 98.58 & 332(107--578)       &  6.99(2.26--12.19) & 2.35(1.95--2.86) &  3.28(2.68--3.86) &  0.63(0.00--0.88)  \\   
  1380  & 3.95 & 554--786 & 96.37 & 187(49--336)        &  5.68(1.49--10.21) & 0.51(0.45--0.59) &  8.00 &  1.15(0.93--1.47)  \\   
  1499  & 4.50 & 384--524 & 99.69 & 372(145--631)       &  7.25(2.83--12.30) & 0.43(0.37--0.49) &  4.56(3.88--5.40) &  --  \\ 
\hline  
\end{tabular}
\tablefoot {\tablefoottext{a}{Annulus shaped source region;}
\tablefoottext{b}{Sources present in the sample of \citet{Tsujimoto2005}.}}
\end{table}