\begin{table}
%\vspace*{1.5mm}
\caption{\label{SpecVarFTabLeftBlack}Integral flux ($10^{-11}~\percmsqrs$) in the 0.2$-$1~TeV energy range versus photon index corresponding to black points in the left panel of Fig.~\ref{SpecVar20052007_mix}.\vspace{-3mm}} 
\par
%\centering
\par
 { {
\begin{tabular}{*{2}{c}}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
$\Phi$ & Index $\Gamma$ \\ 
\hline
$8.4\pm0.3$ & $3.74\pm 0.11$ \\
$16.9\pm0.5$ & $3.82\pm 0.10$ \\
$24.5\pm0.7$ & $3.78\pm 0.08$ \\
$37.4\pm1.0$ & $3.77\pm 0.08$ \\
$39.7\pm1.1$ & $3.76\pm 0.08$ \\
$46.4\pm1.1$ & $3.66\pm 0.08$ \\
$53.5\pm1.3$ & $3.57\pm 0.07$ \\
$78.6\pm1.9$ & $3.44\pm 0.06$ \\
$91.8\pm1.9$ & $3.33\pm 0.06$ \\
$101.6\pm2.8$ & $3.30\pm 0.07$ \\
$111.7\pm3.0$ & $3.33\pm 0.07$ \\
$154.1\pm3.5$ & $3.28\pm 0.06$ \\
$173.1\pm3.8$ & $3.16\pm 0.06$ \\
$198.5\pm3.8$ & $3.28\pm 0.05$ \\
$210.9\pm3.9$ & $3.14\pm 0.05$ \\
\hline
\end{tabular}}}\vspace*{-2mm}
\tablefoot{Errors are statistical. See Sect.~\ref{SpecVarAll} for more details.} \vspace*{-3mm}
\end{table}