\begin{table}%t3
\caption{\label{tabl-26m}DRAO 26-m Telescope survey characteristics.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{ll}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
Coverage                     & Right Ascension: $0^{\rm h}$ to $24^{\rm h}$, \\ 
                             & Declination: ${-29^{\circ}}$ to ${90^{\circ}}$ \\
Observation dates            & 2002.9 to 2003.5 and 2004.5 to 2005.3 \\
Bandwidth                    & 12 MHz \\
Frequency                    & 1410 MHz \\
Angular resolution           & 36\farcm0 \\
System temperature           & 125~K \\
Sensitivity (rms noise $U$, $Q$) & 12~mK \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}