\begin{table}%t4
\caption{\label{tab:abn}Abundances of individual elements.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lcccc}
\hline\hline
Ion & $N_{\rm lines}$ & $\log(N_{\rm el}/N_{\rm total})$ & Error & $\log(N_{\rm el}/N_{\rm total})_{\sun}$\\[2pt]
\hline                                                          
\ion{C}{i}    & $4 $  &  $-3.91$  &  $\pm 0.20$  &  $-3.65$\\   
\ion{O}{i}    & $2 $  &  $-3.42$  &  $\pm 0.36$  &  $-3.38$\\   
\ion{Na}{i}   & $4 $  &  $-6.03$  &  $\pm 0.22$  &  $-5.87$\\
\ion{Mg}{ii}  & $1 $  &  $-4.41$  &  $        $  &  $-4.51$\\   
\ion{Al}{i}   & $1 $  &  $-6.69$  &  $        $  &  $-5.67$\\   
\ion{S}{i}    & $1 $  &  $-4.76$  &  $        $  &  $-4.90$\\   
\ion{Sc}{ii}  & $6 $  &  $-8.97$  &  $\pm 0.59$  &  $-8.87$\\   
\ion{Ti}{i}   & $6 $  &  $-7.38$  &  $\pm 0.31$  &  $-7.14$\\
\ion{Ti}{ii}  & $12$  &  $-7.32$  &  $\pm 0.30$  &  $-7.14$\\        
\ion{V}{i}    & $8 $  &  $-7.15$  &  $\pm 0.41$  &  $-8.04$\\
\ion{V}{ii}   & $6 $  &  $-7.28$  &  $\pm 0.32$  &  $-8.04$\\        
\ion{Cr}{i}   & $12$  &  $-6.45$  &  $\pm 0.34$  &  $-6.40$\\   
\ion{Cr}{ii}  & $16$  &  $-5.91$  &  $\pm 0.30$  &  $-6.40$\\        
\ion{Mn}{i}   & $8 $  &  $-6.26$  &  $\pm 0.29$  &  $-6.65$\\   
\ion{Mn}{ii}  & $3 $  &  $-5.68$  &  $\pm 0.20$  &  $-6.65$\\        
\ion{Co}{i}   & $40$  &  $-6.00$  &  $\pm 0.22$  &  $-7.12$\\
\ion{Co}{ii}  & $2 $  &  $-5.09$  &  $\pm 0.47$  &  $-7.12$\\        
\ion{Ni}{i}   & $8 $  &  $-7.01$  &  $\pm 0.47$  &  $-5.81$\\
\ion{Cu}{i}   & $2 $  &  $-7.97$  &  $\pm 0.05$  &  $-7.83$\\
\ion{Sr}{i}   & $1 $  &  $-7.60$  &  $        $  &  $-9.12$\\
\ion{Sr}{ii}  & $2 $  &  $-7.91$  &  $\pm 0.07$  &  $-9.12$\\  
\ion{Y}{i}    & $1 $  &  $-7.97$  &  $        $  &  $-9.83$\\
\ion{Y}{ii}   & $8 $  &  $-9.17$  &  $\pm 0.24$  &  $-9.83$\\        
\ion{Zr}{i}   & $5 $  &  $-7.90$  &  $\pm 0.46$  &  $-9.45$\\   
\ion{Zr}{ii}  & $11$  &  $-7.53$  &  $\pm 0.21$  &  $-9.45$\\
\ion{Nb}{i}   & $4 $  &  $-7.48$  &  $\pm 0.25$  &  $-10.62$\\  
\ion{Mo}{i}   & $5 $  &  $-7.56$  &  $\pm 0.29$  &  $-10.12$\\
\ion{Ru}{i}   & $4 $  &  $-7.57$  &  $\pm 0.34$  &  $-10.20$\\
\ion{Rh}{i}   & $2 $  &  $-7.16$  &  $\pm 0.61$  &  $-10.92$\\
\ion{Pd}{i}   & $6 $  &  $-6.98$  &  $\pm 0.23$  &  $-10.38$\\
\ion{Cd}{i}   & $1 $  &  $-7.94$  &  $        $  &  $-10.27$\\
\ion{Sn}{ii}  & $1 $  &  $-7.48$  &  $        $  &  $-10.04$\\
\ion{La}{ii}  & $31$  &  $-7.91$  &  $\pm 0.36$  &  $-10.91$\\  
\ion{Ce}{ii}  & $118$ &  $-7.53$  &  $\pm 0.32$  &  $-10.34$\\ 
\ion{Ce}{iii} & $4 $  &  $-5.70$  &  $\pm 0.24$  &  $-10.34$\\        
\ion{Pr}{ii}  & $37$  &  $-8.54$  &  $\pm 0.31$  &  $-11.46$\\        
\ion{Pr}{iii} & $26$  &  $-6.58$  &  $\pm 0.38$  &  $-11.46$\\        
\ion{Nd}{i}   & $4 $  &  $-6.88$  &  $\pm 0.12$  &  $-10.59$\\
\ion{Nd}{ii}  & $109$ &  $-7.11$  &  $\pm 0.34$  &  $-10.59$\\       
\ion{Nd}{iii} & $8 $  &  $-5.97$  &  $\pm 0.60$  &  $-10.59$\\        
\ion{Sm}{i}   & $1 $  &  $-7.11$  &  $        $  &  $-11.04$\\
\ion{Sm}{ii}  & $63$  &  $-7.25$  &  $\pm 0.39$  &  $-11.04$\\        
\ion{Eu}{ii}  & $7 $  &  $-8.08$  &  $\pm 0.45$  &  $-11.52$\\  
\ion{Gd}{ii}  & $59$  &  $-7.34$  &  $\pm 0.33$  &  $-10.92$\\        
\ion{Tb}{ii}  & $3 $  &  $-8.84$  &  $\pm 0.22$  &  $-11.76$\\  
\ion{Tb}{iii} & $10$  &  $-6.07$  &  $\pm 0.43$  &  $-11.76$\\        
\ion{Dy}{i}   & $1 $  &  $-7.88$  &  $        $  &  $-10.90$\\
\ion{Dy}{ii}  & $29$  &  $-7.45$  &  $\pm 0.33$  &  $-10.90$\\        
\ion{Dy}{iii} & $9 $  &  $-5.78$  &  $\pm 0.33$  &  $-10.90$\\        
\ion{Ho}{i}   & $1 $  &  $-6.79$  &  $        $  &  $-11.53$\\
\ion{Ho}{iii} & $4 $  &  $-6.34$  &  $\pm 0.11$  &  $-11.53$\\        
\ion{Er}{i}   & $1 $  &  $-8.16$  &  $        $  &  $-11.11$\\
\ion{Er}{ii}  & $23$  &  $-7.81$  &  $\pm 0.30$  &  $-11.11$\\        
\ion{Er}{iii} & $4 $  &  $-6.18$  &  $\pm 0.29$  &  $-11.11$\\        
\ion{Tm}{ii}  & $18$  &  $-8.16$  &  $\pm 0.32$  &  $-12.04$\\  
\ion{Yb}{i}   & $1 $  &  $-7.44$  &  $\       $  &  $-10.96$\\
\ion{Yb}{ii}  & $9 $  &  $-8.98$  &  $\pm 0.37$  &  $-10.96$\\
\ion{Lu}{ii}  & $7 $  &  $-8.44$  &  $\pm 0.30$  &  $-11.98$\\  
\ion{Hf}{i}   & $1 $  &  $-7.89$  &  $        $  &  $-11.16$\\
\ion{Hf}{ii}  & $3 $  &  $-8.39$  &  $\pm 0.30$  &  $-11.16$\\
\ion{Ta}{i}   & $3 $  &  $-8.59$  &  $\pm 0.49$  &  $-12.21$\\
\ion{Ta}{ii}  & $1 $  &  $-8.32$  &  $        $  &  $-12.21$\\
\ion{W}{i}    & $4 $  &  $-7.83$  &  $\pm 0.61$  &  $-10.93$\\
\ion{W}{ii}   & $3 $  &  $-7.79$  &  $\pm 0.35$  &  $-10.93$\\
\ion{Re}{i}   & $2 $  &  $-7.60$  &  $\pm 0.04$  &  $-11.81$\\
\ion{Ir}{i}   & $2 $  &  $-7.17$  &  $\pm 0.11$  &  $-10.66$\\
\ion{Pt}{i}   & $2 $  &  $-7.43$  &  $\pm 0.12$  &  $-10.40$\\
\ion{Au}{i}   & $1 $  &  $-8.33$  &  $\pm 0.00$  &  $-11.03$\\
\ion{Hg}{i}   & $2 $  &  $-7.76$  &  $\pm 0.15$  &  $-10.91$\\
\ion{Th}{ii}  & $9 $  &  $-9.18$  &  $\pm 0.35$  &  $-11.98$\\
\ion{Th}{iii} & $5 $  &  $-8.09$  &  $\pm 0.18$  &  $-11.98$\\
\ion{U}{ii}   & $17$  &  $-8.44$  &  $\pm 0.15$  &  $-12.56$\\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot {The solar abundances are taken from \citet{solabn}.}
\end{table}