\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{\label{tab:lines} List of absorption lines, used for the column density determination in one or
 more sight-lines\tablefootmark{a}.}
\begin{tabular}{lrlll} 
\hline\hline 
\noalign{\smallskip}
Species & $\lambda_0$[\AA]\tablefootmark{b} & $f (\times 10^{-3})$\tablefootmark{b} & Instrument\tablefootmark{c} & Detector \\ 
\hline 
\ion{C}{i} 
 & 945.19 & 152.223  & FUSE & SiC \\
 & 1139.79 & 12.3 & FUSE & LiF \\ 
 & 1157.91 & 21.2  & FUSE & LiF \\ 
 & 1158.32 & 6.55   & FUSE & LiF \\ 
 & 1276.48 & 5.89   & STIS &  \\ 
 & 1280.14 & 26.3   & STIS &  \\ 
 & 1328.83 &  75.7756  & STIS &  \\ 
 & 1560.31  & 77.4086   & STIS &  \\ 
 & 1656.93 & 149.0  & STIS &  \\ 
 &  &  &  &  \\ 
\ion{C}{i*}
 & 1279.89 & 14.3  & STIS &  \\ 
 & 1560.68 & 58.1   & STIS &  \\ 
 & 1656.27 & 62.1   & STIS &  \\ 
 & 1657.38 & 37.1  & STIS &  \\ 
 & 1657.91 & 49.4   & STIS &  \\ 
 &  &  &  &  \\ 
\ion{C}{i**}
 & 1139.76 & 9.54   & FUSE & LiF \\ 
 & 1329.34 & 75.8   & STIS &  \\ 
 & 1657.18 & 149.0   & STIS &  \\ 
 &  &  &  &  \\ 
\ion{N}{i} 
 & 952.30 & 2.29000  & FUSE & SiC \\
 & 952.42 & 1.97000  & FUSE & SiC \\
 & 952.52  &  0.518   & FUSE & SiC \\
 & 953.42 & 12.9300  & FUSE & SiC \\
 & 953.66 & 24.6900  & FUSE & SiC \\
 & 953.97 & 33.0700  & FUSE & SiC \\
 & 954.10 & 4.00000  & FUSE & SiC \\
 & 963.99 & 12.4100  & FUSE & SiC \\
 & 1134.17 & 14.6000  & FUSE & LiF \\ 
 & 1134.41 & 28.6500  & FUSE & LiF \\ 
 & 1134.98 & 41.5900  & FUSE & LiF \\
 & 1199.55 & 131.820  & STIS &  \\ 
 &  &  &  &  \\ 
\ion{O}{i} 
 & 922.20 & 0.245  & FUSE & SiC \\ 
 & 924.95 & 1.54500  & FUSE & SiC  \\ 
 & 925.45 & 0.354  & FUSE & SiC \\ 
 & 930.26 & 0.537  & FUSE & SiC \\ 
 & 936.63 & 3.650  & FUSE & SiC \\ 
 & 971.74 & 11.6  & FUSE & SiC \\ 
 & 974.07 & 0.0156  & FUSE & SiC \\ 
 & 976.45 & 3.306  & FUSE & SiC \\ 
 & 1039.23 & 9.060  & FUSE & LiF \\ 
 & 1302.17 & 48.0100  & STIS & \\ 
 & 1355.60 & 0.00116  & STIS &  \\ 
 &  &  &  &  \\ 
\ion{Mg}{ii}
 & 1239.93 & 0.6320   & STIS &  \\ 
 & 1240.39 & 0.3560   & STIS &  \\ 
 &  &  &  &  \\ 
\ion{Al}{ii}
 & 935.27 &  2.51803  & FUSE & SiC \\ 
 & 1670.79  & 1738.12  & STIS &  \\ 
 &  &  &  &  \\ 
\ion{Si}{ii}
 & 1020.70  & 16.7920   & FUSE & LiF \\ 
 & 1190.42  & 291.945    & STIS &  \\
 & 1193.29  & 582.444    & STIS &  \\
 & 1304.37  & 86.4170    & STIS &  \\
 & 1526.71  & 132.814    & STIS &  \\
 &  &  &  &  \\ 
\ion{Si}{iv}
 & 1393.76  & 513.0   & STIS &  \\
 & 1402.77  & 254.0   & STIS &  \\
\hline
\ion{P}{ii}
 & 961.04 & 348.544  & FUSE & SiC \\
 & 963.80 & 1458.86 & FUSE & SiC \\
 & 1152.82 & 2.45041  & FUSE & LiF \\
 &  &  &  &  \\ 
\ion{S}{ii}
 & 1250.58 &  5.43112   & STIS &  \\
 & 1253.81 &  10.9086   & STIS &  \\
 & 1259.52 &  16.5881   & STIS &  \\
 &  &  &  &  \\ 
\ion{S}{iii}
 & 1012.49 &  43.8134   & FUSE & LiF \\
 & 1190.20 &  23.6254   & STIS &  \\
 &  &  &  &  \\ 
\ion{Ar}{i}
 & 1048.22  & 262.753   & FUSE & LiF \\
 & 1066.66  & 67.4488   & FUSE & LiF \\
 & & & & \\
\ion{Mn}{ii}
 & 1197.18  & 217.0   & STIS &  \\
 & & & & \\
\ion{Fe}{ii}
 & 1055.26     & 7.500   & FUSE & LiF \\
 & 1062.15 	 &   3.802   & FUSE & LiF \\
 & 1063.18   & 54.7513   & FUSE & LiF \\
 & 1081.87   & 12.5841   & FUSE & LiF \\
 & 1096.88   & 32.6469   & FUSE & LiF \\
 & 1112.05  & 4.46   & FUSE & LiF \\
 & 1121.97   & 28.9746   & FUSE & LiF \\
 & 1125.45   & 15.5838   & FUSE & LiF \\
 & 1127.10 	 &   2.8  & FUSE & LiF \\
 & 1133.67  & 4.72   & FUSE & LiF \\
 & 1142.37  & 4.01  & FUSE & LiF \\
 & 1143.23  &  19.2251  & FUSE & LiF \\
 & 1144.94  &  83.0268  & FUSE & LiF \\
 & 1608.45  &  57.7553  & STIS &  \\
 & & & & \\
\ion{Ni}{ii}
 & 1370.13 &  76.9551  & STIS &  \\
 & 1454.84 &  32.2986  & STIS &  \\
 \hline
 \end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{a}{Due to the varying S/N for different data and the differences in the shape of the continua,
 a few of the listed absorptions are not used in all six sight-lines.} 
\tablefoottext{b}{The rest wavelength $\lambda_0$, and $f$-values are from \citet{Morton}.}
\tablefoottext{c}{No STIS data are available for \eleven\ and \new.}}
\end{table}