\begin{table}%t9
\caption{\label{tab9}LFI heat loads and allocations on V-grooves.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{p{1.5cm}rrr}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
 &$T$&$P_{\rm estimated}$&$P_{\rm allocated}$ \\
 &[K]&[mW]&[mW] \\
\hline
VG3  \dotfill & 51.4& 463& 710 \\
VG2 \dotfill &106.2& 337& 560 \\
VG1 \dotfill &166.2&2939&5370 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}