\begin{table}%t2
\caption{\label{LCparam}Light curve parameters of KR~Com.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c  c c}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
 Parameter & Value & Parameter & Value \\
 \hline
 $T_1$ [K]  & 5549 $\pm$ 244    &    $L_1$ (B) [\%] & 50.67 $\pm$ 0.20 \\
 $T_2$ [K]  & 6072 $\pm$ 270    &        $L_2$ (B) [\%] & 17.75 $\pm$ 0.19 \\
 $q$ (${=}{M_2}/{M_1}$) & 0.091 (fixed) &  $L_3$ (B) [\%] & 31.58 $\pm$ 0.20 \\
 $e$        &  0 (fixed)        &        $L_1$ (V) [\%] & 47.63 $\pm$ 0.24 \\
 $i$  [deg] & 52.14 $\pm$ 0.46  &        $L_2$ (V) [\%] & 18.98 $\pm$ 0.23 \\
 $x_1$ (B)  & 0.774             &        $L_3$ (V) [\%] & 33.39 $\pm$ 0.24 \\
 $x_2$ (B)  & 0.699             &        $L_1$ (R) [\%] & 47.05 $\pm$ 0.72 \\
 $x_1$ (V)  & 0.635             &        $L_2$ (R) [\%] & 19.04 $\pm$ 0.67 \\
 $x_2$ (V)  & 0.565             &        $L_3$ (R) [\%] & 33.90 $\pm$ 0.72 \\ %\cline{3-4}
 $x_1$ (R)  & 0.548             &  \multicolumn{2}{c}{Derived quantities:}  \\
 $x_2$ (R)  & 0.485             &  $R_1$ [R$_\odot$] & 1.33 $\pm$ 0.04 \\
 $g_1$      & 0.323 $\pm$ 0.014 &  $R_2$ [R$_\odot$] & 0.49 $\pm$ 0.02 \\
 $g_2$      & 0.351 $\pm$ 0.021 &  $M_{{\rm bol,1}}$ [mag] & 4.34 $\pm$ 0.18 \\
 $A_1$      & 0.499 $\pm$ 0.027 &  $M_{{\rm bol,2}}$ [mag] & 6.13 $\pm$ 0.24 \\ %\cline{3-4}
 $A_2$      & 0.484 $\pm$ 0.015 &  $\sigma$ [mag] (B) &  0.00745 \\
 $F_1$      & 1.690 $\pm$ 0.066 &  $\sigma$ [mag] (V) &  0.01583 \\
 $F_2$      & 1.647 $\pm$ 0.148 &  $\sigma$ [mag] (R) &  0.06737 \\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}