\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption {\label{stellarparam}Stellar parameters for WASP-21 derived from FIES and HARPS spectroscopy.}
\begin{tabular}{lc}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
Parameter  & WASP-21  \\
\hline
GSC & 01715--00679 \\
2MASS &  J23095825+1823459  \\
RA (J2000)	&  23:09:58.25 \\
Dec (J2000)	&  +18:23:45.9 \\
$V$		&   11.58~$\pm$~0.08   \\
Distance 	&   $242^{\rm +50}_{-30}$ pc \\
$T_{\rm eff}$          &           5800 $\pm$ 100      K\\
$\log g$         &           4.2  $\pm$ 0.1   \\
$\rm [M/H]$         &          --0.4  $\pm$ 0.1   \\
\vsini         &           1.5  $\pm$ 0.6    km~s$^{-1}$\\
$v_{\rm rad}$	& 	--89.45 \kms \\
Age        & 12 $\pm$ 5 Gyr  \\
\hline
$\log$ $A$(Li)     &	        2.19 $\pm$ 0.09  \\
$\rm [Na/H]$         &	     --0.47 $\pm$ 0.11  \\
$\rm [Mg/H]$         &	     --0.28 $\pm$ 0.08  \\
$\rm [Ca/H]$         &	     --0.25 $\pm$ 0.13  \\
$\rm [Ti/H]$         &	     --0.28 $\pm$ 0.10  \\
$\rm [Mn/H]$         &	     --0.75 $\pm$ 0.14  \\
$\rm [Fe/H]$         &	     --0.46 $\pm$ 0.11  \\
$\rm [Si/H]$         &	     --0.25 $\pm$ 0.12  \\
$\rm [Sc/H]$         &	     --0.33 $\pm$ 0.11  \\
$\rm [V/H]$          &	     --0.32 $\pm$ 0.10  \\
$\rm [Cr/H]$         &	     --0.44 $\pm$ 0.17  \\
$\rm [Co/H]$         &	     --0.39 $\pm$ 0.14  \\
$\rm [Ni/H]$         &	     --0.46 $\pm$ 0.14  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}