\begin{table} %t5
\caption{\label{tabha}Properties of line profile components.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{llrrr}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
Comp. & No & {\it EW}\tablefootmark{a} & centre & {\it FWHM} \\
& & [\AA] & [km s$^{-1}$] & [km s$^{-1}$] \\ 
\hline
\multicolumn{5}{c}{HARPS -- fit with 5 Gaussians}\\
central               & H1 & $    3.9 \pm    0.1 $ & $  -2.6 \pm    0.2 $ & $   76 \pm   1 $\\
                      & H2 & $    3.6 \pm    0.2 $ & $  -1.7 \pm    0.4 $ & $   77 \pm   2 $\\
                      & H3 & $    3.9 \pm    0.1 $ & $  -5.7 \pm    0.2 $ & $   85 \pm   1 $\\
                      & H4 & $    3.9 \pm    0.1 $ & $  -4.2 \pm    0.3 $ & $   82 \pm   1 $\\
blue wide             & H1 & $    3.4 \pm    1.1 $ & $  -62 \pm     9 $ & $  248 \pm  13 $\\
                      & H2 & $    4.4 \pm    3.8 $ & $  -53 \pm    22 $ & $  249 \pm  30 $\\
                      & H3 & $    0.8 \pm    0.1 $ & $ -133 \pm     3 $ & $  115 \pm   4 $\\
                      & H4 & $    1.5 \pm    0.4 $ & $ -128 \pm     7 $ & $  166 \pm  10 $\\
blue narrow           & H1 & $   0.34 \pm   0.02 $ & $ -92.2 \pm    0.6 $ & $   51 \pm   2 $\\
                      & H2 & $   0.29 \pm   0.04 $ & $ -90.5 \pm    1.2 $ & $   43 \pm   4 $\\
                      & H3 & $   0.55 \pm   0.02 $ & $ -95.6 \pm    0.4 $ & $   49 \pm   1 $\\
                      & H4 & $   0.62 \pm   0.04 $ & $ -95.5 \pm    0.5 $ & $   54 \pm   2 $\\
wide abs              & H1 & $   -3.9 \pm    2.3 $ & $  -12 \pm     4 $ & $  412 \pm  24 $\\
                      & H2 & $   -4.6 \pm    5.3 $ & $   -5 \pm    16 $ & $  354 \pm  43 $\\
                      & H3 & $   -2.2 \pm    0.3 $ & $   36 \pm     3 $ & $  312 \pm   6 $\\
                      & H4 & $   -3.8 \pm    0.7 $ & $    7 \pm     4 $ & $  351 \pm   7 $\\
red narrow            & H1 & $   0.61 \pm   0.04 $ & $ 100.6 \pm    0.5 $ & $   60 \pm   2 $\\
                      & H2 & $   0.51 \pm   0.09 $ & $  96.3 \pm    1.4 $ & $   60 \pm   5 $\\
                      & H3 & $   0.48 \pm   0.01 $ & $  93.8 \pm    0.4 $ & $   55 \pm   1 $\\
                      & H4 & $   0.47 \pm   0.03 $ & $  86.2 \pm    0.9 $ & $   62 \pm   2 $\\
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{5}{c}{ANU -- fit with 1 or 2 Gaussians}\\
\noalign{\smallskip}
central    & A1 & $    2.8 \pm    0.2 $ & $ -25.8 \pm    1.0 $ & $  159. \pm     3. $\\
           & A2 & $    2.8 \pm    0.2 $ & $ -27.5 \pm    1.0 $ & $  157. \pm     2. $\\
           & A3 & $    4.5 \pm    0.2 $ & $ -22.6 \pm    0.6 $ & $  161. \pm     2. $\\
           & A4 & $    5.2 \pm    0.2 $ & $ -21.7 \pm    0.5 $ & $  150. \pm     1. $\\
absorption & A3 & $   -4.7 \pm    2.8 $ & $   15. \pm     7. $ & $  750. \pm    50. $\\
           & A4 & $   -7.8 \pm    5.1 $ & $  -36. \pm     6. $ & $ 1050. \pm    50. $\\
\hline
\end{tabular} 
\tablefoot{\tablefoottext{a}{Absorption is shown as negative values.}}
\end{table}