\begin{table} %t4                                                                  
  \caption{\label{tab1}Measured line fluxes (1$\sigma$ errors).}  \vspace*{-1.5mm}                             \small%\centering
                                                                         \begin{tabular}{lrrrr}                                                         
             \hline \hline  \noalign{\smallskip}                                                        Ion & $\lambda$ [\AA] & Counts & Photon flux\tablefootmark{a} & Luminosity\tablefootmark{b}\\        \hline                                        
\par
  \multicolumn{5}{c}{-- HEG --}\\                                                       
\par
  \ion{Si}{xiv} &  6.18 & $  7.6 \pm   3.3 $ & $     1.2 \pm   0.5 $ & $  17\pm    9$\\                  
  \ion{Mg}{xii} &  8.42 & $  9.0 \pm   3.4 $ & $     1.5 \pm   0.6 $ & $  17\pm    8$\\                  
  \ion{Ne}{x} &  9.71 & $  6.1 \pm   2.9 $   & $   1.8 \pm     0.8 $ & $  19\pm   10$\\                    
  \ion{Ne}{x} & 10.24 & $  5.6 \pm   2.5 $   & $   2.6 \pm     1.2 $ & $  27\pm   14$\\                    
  \ion{Ne}{x} & 12.13 & $ 30.5 \pm   5.7 $   & $  20.3 \pm     3.8 $ & $ 197\pm   68$\\                    
 \noalign{\smallskip}                                                                                 
  \multicolumn{5}{c}{--  MEG  --}\\ 
  \ion{Si}{xiv} &  6.18 & $ 12.2 \pm   4.7 $ & $     0.9 \pm     0.3 $& $  13\pm    6$  \\                  
  \ion{Si}{xiii} &  6.65 & $ 18.0 \pm   5.2 $& $     1.2 \pm     0.4 $& $  17\pm    7$  \\                 
  \ion{Si}{xiii} &  6.69 & $  7.5 \pm   4.0 $& $     0.5 \pm     0.3 $& $   7\pm    4$  \\                 
  \ion{Si}{xiii} &  6.74 & $ 15.3 \pm   5.1 $& $     0.9 \pm     0.3 $& $  12\pm    5$  \\                 
  \ion{Mg}{xii} &  8.42 & $ 14.9 \pm   5.0 $ & $     0.9 \pm     0.3 $& $  10\pm    4$  \\                  
  \ion{Ne}{x} &  9.71 & $ 14.0 \pm   4.7 $   & $     1.4 \pm     0.5 $& $  14\pm    6$  \\                    
  \ion{Ne}{x} & 10.24 & $ 22.6 \pm   5.7 $   & $     2.6 \pm     0.6 $& $  26\pm   10$  \\                    
  \ion{Fe}{xviii} & 11.25 & $  6.7 \pm 3.0 $ & $     1.1 \pm     0.5 $& $  11\pm    6$  \\                
  \ion{Fe}{xviii} & 11.53 & $  8.9 \pm 3.4 $ & $     1.5 \pm     0.6 $& $  15\pm    7$  \\
  \ion{Ne}{x} & 12.13 & $ 90.8 \pm   9.7 $   & $    19.7 \pm     2.1 $& $ 191\pm   59$  \\
  \ion{Fe}{xvii} & 12.26 & $ 10.2 \pm   3.8$ & $     2.3 \pm     0.9 $& $  22\pm   10$  \\
  \ion{Ne}{ix} & 13.45 & $ 20.9 \pm   5.0 $  & $     7.1 \pm     1.7 $& $  70\pm   26$  \\
  \ion{Ne}{ix} & 13.56 & $  3.3 \pm   2.6 $  & $     1.2 \pm     0.9 $& $  12\pm   10$  \\
  \ion{Ne}{ix} & 13.70 & $ 10.9 \pm   3.9 $  & $     4.0 \pm     1.4 $& $  40\pm   18$  \\
  \ion{O}{viii} & 18.97 & $  7.9 \pm   3.3 $ & $     9.9 \pm     4.1 $& $ 103\pm   54$  \\
  \hline
  \end{tabular} \vspace*{-1.5mm}
  \tablefoot{\tablefoottext{a}{In units of $10^{-6}$~s$^{-1}$~cm$^{-2}$;} 
  \tablefoottext{b}{unabsorbed, in units of~$10^{27}$~erg~s$^{-1}$.}}\vspace*{-3mm}
  \end{table}