\begin{table}%t5
\par
\caption{\label{embtab:gasparam}Diagnostic parameters of the gas contents.}
\scriptsize %\centering
\par
\begin{tabular}{rlccccccccccccccc}
\hline
\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{17}{c}{{Embedded sources}} \\
 {\#}
           & Source
           & \multicolumn{7}{c}{Warm H$_2$\tablefootmark{a}}
           & {}
           & \multicolumn{7}{c}{Hot H$_2$\tablefootmark{a}}
         \\
 \cline{3-9}\cline{11-17}\\[-2.25mm]
           & 
           & \multicolumn{3}{c}{Compact\tablefootmark{b}}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Extended}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Compact\tablefootmark{b}}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Extended}
         \\
 \cline{3-5}\cline{7-9}\cline{11-13}\cline{15-17}\noalign{\smallskip}
\par
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{22}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[${M_{\rm J}}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{20}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[${M_{\rm J}}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{20}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[$10^{-3}~{M_{\rm J}}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{18}{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[$10^{-3}~{M_{\rm J}}$]}
 \\
\hline
\T1 & LDN1448~IRS1        &  & $<$$600$ & $<$$18.4$ &  &  & $<$$ 14$ & $<$$ 7.9$ &  &  & $<$$ 10$ & $<$$ 3.2$ &  &  & $<$$  2$ & $<$$ 1.5$ \\
2 & LDN1448~NA          &  & $<$$600$ & $<$$19.2$ &  &  & $<$$ 29$ & $<$$17.1$ &  &  & $   6$ & $  1.8$ &  & $ 623$ & $   6$ & $  3.8$ \\
3 & IRAS~03245+3002     &  & $<$$400$ & $<$$12.6$ &  &  & $   3$ & $  1.8$ &  &  & $   2$ & $  0.9$ &  &  & $0.5$ & $  0.3$ \\
4 & L1455~SMM1          &  & $<$$ 80$ & $<$$ 2.5$ &  &  & $   1$ & $  1.1$ &  &  & $   1$ & $  0.4$ &  &  & $0.5$ & $  0.3$ \\
5 & L1455~IRS3          &  & $<$$164$ & $<$$ 5.1$ &  &  & $<0.8$ & $<$$ 0.4$ &  &  & $<$$  3$ & $<$$ 1.0$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.6$ \\
6 & IRAS~03254+3050     &  & $<$$380$ & $<$$11.7$ &  &  & $<$$  9$ & $<$$ 5.3$ &  &  & $<$$  7$ & $<$$ 2.2$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 1.1$ \\
7 & IRAS~03271+3013     &  & $<$$364$ & $<$$11.3$ &  &  & $   5$ & $  2.9$ &  & $ 857$ & $   4$ & $  1.2$ &  &  & $0.6$ & $  0.4$ \\
8 & IRAS~03301+3111     &  & $<$$1280$ & $<$$39.1$ &  &  & $<$$ 20$ & $<$$12.0$ &  &  & $<$$ 13$ & $<$$ 4.3$ &  &  & $<$$  6$ & $<$$ 3.6$ \\
9 & B1-a                 &  & $<$$308$ & $<$$ 9.6$ &  &  & $<$$  2$ & $<$$ 1.4$ &  &  & $   4$ & $  1.5$ &  & $ 615$ & $   3$ & $  1.8$ \\
10 & B1-c                 &  & $<$$124$ & $<$$ 3.8$ &  &  & $<$$  6$ & $<$$ 3.8$ &  &  & $   6$ & $  2.1$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 1.1$ \\
11 & SSTc2d~J033327.3    &  & $<$$104$ & $<$$ 3.2$ &  &  & $  10$ & $  5.6$ &  & $1514$ & $   1$ & $  0.4$ &  & $ 539$ & $   2$ & $  1.1$ \\
12 & HH~211-mm           &  & $<$$ 37$ & $<$$ 1.2$ &  & $ 104$ & $   5$ & $  2.8$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.4$ &  &  & $   3$ & $  2.1$ \\
13 & IRAS~03439+3233     &  & $<$$244$ & $<$$ 7.5$ &  &  & $<$$  2$ & $<$$ 1.6$ &  &  & $<$$  3$ & $<$$ 1.0$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.6$ \\
14 & IRAS~03445+3242     &  & $<$$680$ & $<$$21.2$ &  &  & $<$$ 20$ & $<$$11.1$ &  &  & $<$$ 27$ & $<$$ 8.7$ &  &  & $<$$  4$ & $<$$ 2.5$ \\
15 & IRAS~08242-5050     &  & $<$$4000$ & $<$$126.5$ &  &  & $<$$ 34$ & $<$$64.5$ &  &  & $<$$152$ & $<$$47.1$ &  &  & $<$$ 11$ & $<$$21.8$ \\
16 & IRAS~08261-5100     &  & $<$$2280$ & $<$$70.5$ &  &  & $  20$ & $ 28.5$ &  &  & $<$$ 32$ & $<$$ 9.9$ &  &  & $   4$ & $  6.5$ \\
17 & Ced~110~IRS4       &  & $<$$104$ & $<$$ 3.3$ &  &  & $   2$ & $  0.8$ &  &  & $   1$ & $  0.3$ &  &  & $   1$ & $  0.3$ \\
18 & Ced~110~IRS6       &  & $<$$212$ & $<$$ 6.5$ &  &  & $<$$  8$ & $<$$ 2.4$ &  &  & $<$$  4$ & $<$$ 1.3$ &  &  & $<$$  5$ & $<$$ 1.5$ \\
19 & IRAS~12553-7651     &  & $<$$300$ & $<$$ 9.3$ &  &  & $<$$ 19$ & $<$$ 5.5$ &  &  & $<$$  8$ & $<$$ 2.7$ &  &  & $<$$  2$ & $<$$ 0.8$ \\
20 & IRAS~15398-3359     &  & $<$$ 56$ & $<$$ 1.7$ &  &  & $<$$  5$ & $<$$ 0.5$ &  &  & $   1$ & $  0.3$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.1$ \\
21 & GSS30-IRS1           &  & $<$$2640$ & $<$$81.4$ &  &  & $<$$309$ & $<$$43.4$ &  &  & $  48$ & $ 14.3$ &  &  & $<$$ 25$ & $<$$ 3.5$ \\
22 & GY23                 &  & $ 240$ & $  7.4$ &  &  & $  10$ & $  1.4$ &  &  & $<$$ 11$ & $<$$ 3.6$ &  &  & $  13$ & $  1.8$ \\
23 & VLA~1623-243        &  & $<$$ 29$ & $<$$ 0.9$ &  & $> 142$ & $<$$ 0.9$ & $<$$ 0.1$ &  &  & $<0.1$ & $<$$ 0.0$ &  &  & $   7$ & $  1.1$ \\
24 & WL12                 &  & $<$$396$ & $<$$12.3$ &  &  & $<$$ 19$ & $<$$ 2.7$ &  &  & $  10$ & $  3.4$ &  &  & $<$$  8$ & $<$$ 1.2$ \\
25 & IRS37                &  & $<$$100$ & $<$$ 3.1$ &  &  & $   1$ & $  0.3$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.5$ &  &  & $   2$ & $  0.3$ \\
26 & WL6                  &  & $<$$300$ & $<$$ 9.3$ &  &  & $  16$ & $  2.3$ &  &  & $  10$ & $  3.3$ &  &  & $   6$ & $  0.9$ \\
27 & Elias32              &  & $<$$120$ & $<$$ 3.7$ &  &  & $0.9$ & $  0.1$ &  &  & $<$$  3$ & $<$$ 1.1$ &  &  & $   5$ & $  0.8$ \\
28 & VSSG17               &  & $<$$144$ & $<$$ 4.5$ &  &  & $   2$ & $  0.3$ &  &  & $<$$ 10$ & $<$$ 3.3$ &  &  & $   9$ & $  1.3$ \\
29 & IRS63                &  & $<$$196$ & $<$$ 6.1$ &  &  & $<$$ 22$ & $<$$ 3.1$ &  &  & $<$$  7$ & $<$$ 2.3$ &  &  & $<$$  6$ & $<$$ 0.9$ \\
30 & L1689-IRS5           &  & $<$$288$ & $<$$ 8.9$ &  &  & $<$$ 29$ & $<$$ 4.3$ &  &  & $  10$ & $  3.2$ &  &  & $<$$ 20$ & $<$$ 2.9$ \\
31 & IRAS~16293-2422B    &  & $<$$ 26$ & $<$$ 0.8$ &  & $>$$ 100$ & $<$$  8$ & $<$$ 1.1$ &  &  & $<0.1$ & $<$$ 0.0$ &  & $ 777$ & $   2$ & $  0.3$ \\
32 & IRAS~16293-2422     &  & $<$$ 20$ & $<$$ 0.6$ &  & $> $$109$ & $<$$  2$ & $<$$ 0.4$ &  &  & $<0.1$ & $<$$ 0.0$ &  & $ 522$ & $   5$ & $  0.7$ \\
33 & RNO~91              &  & $<$$356$ & $<$$11.0$ &  &  & $<$$ 33$ & $<$$ 5.9$ &  &  & $  17$ & $  5.3$ &  &  & $<$$  8$ & $<$$ 1.5$ \\
34 & SSTc2d~J182916.2    &  & $<$$400$ & $<$$12.8$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 1.2$ &  &  & $<$$  8$ & $<$$ 2.5$ &  &  & $<$$  2$ & $<$$ 1.7$ \\
35 & Serp-S68N            &  & $<$$176$ & $<$$ 5.4$ &  &  & $0.7$ & $  0.4$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.4$ &  &  & $   3$ & $  1.9$ \\
36 & Serp-SMM4            &  & $<$$ 68$ & $<$$ 2.1$ &  &  & $   4$ & $  2.6$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.5$ &  &  & $  11$ & $  6.7$ \\
37 & EC88                 &  & $<$$520$ & $<$$16.4$ &  &  & $<$$  9$ & $<$$ 5.7$ &  &  & $<$$ 40$ & $<$$12.5$ &  &  & $<$$ 25$ & $<$$15.0$ \\
38 & Serp-SMM3            &  & $<$$ 96$ & $<$$ 3.0$ &  & $> $$177$ & $<$$0.7$ & $<$$ 0.2$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.3$ &  &  & $  34$ & $  7.4$ \\
39 & R~CrA~IRS5         &  & $<$$340$ & $<$$10.5$ &  &  & $<$$ 65$ & $<$$ 9.9$ &  &  & $<$$ 13$ & $<$$ 4.2$ &  &  & $<$$ 13$ & $<$$ 1.9$ \\
40 & CrA~IRS7~A         &  & $<$$5200$ & $<$$155.7$ &  &  & $<$$ 85$ & $<$$22.2$ &  &  & $  22$ & $  7.0$ &  &  & $<$$  7$ & $<$$ 1.9$ \\
41 & CrA~IRS7~B         &  & $<$$1080$ & $<$$33.9$ &  &  & $<$$ 31$ & $<$$ 8.0$ &  &  & $  12$ & $  4.0$ &  &  & $<$$  4$ & $<$$ 1.2$ \\
42 & CrA~IRAS32          &  & $<$$ 68$ & $<$$ 2.1$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.4$ &  & $ 621$ & $   1$ & $  0.5$ &  &  & $<$$0.3$ & $<$$ 0.1$ \\
43 & IRAS~23238+7401     &  & $<$$260$ & $<$$ 8.1$ &  &  & $<$$  4$ & $<$$ 2.6$ &  &  & $<$$  4$ & $<$$ 1.4$ &  &  & $<$$0.9$ & $<$$ 0.5$ \\
\\\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{17}{c}{{Unknown sources}} \\
 {\#}
           & Source
           & \multicolumn{7}{c}{Warm H$_2$\tablefootmark{a}}
           & {}
           & \multicolumn{7}{c}{Hot H$_2$\tablefootmark{a}}
         \\
 \cline{3-9}\cline{11-17}\\[-2.25mm]
           & 
           & \multicolumn{3}{c}{Compact\tablefootmark{b}}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Extended}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Compact\tablefootmark{b}}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Extended}
         \\
 \cline{3-5}\cline{7-9}\cline{11-13}\cline{15-17}\noalign{\smallskip}
\par
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{22}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[${M_{\rm J}}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{20}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[${M_{\rm J}}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{20}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[$10^{-3}~{\rm M_J}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{18}{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[$10^{-3}~{\rm M_J}$]}
 \\
\hline
\T44 & IRAS~13546-3941     &  & $<$$2440$ & $<$$76.0$ &  &  & $<$$  6$ & $<$$23.1$ &  &  & $<$$ 60$ & $<$$18.2$ &  &  & $<$$  5$ & $<$$19.3$ \\
45 & WL19                 &  & $<$$ 68$ & $<$$ 2.1$ &  &  & $0.9$ & $  0.1$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.4$ &  &  & $   1$ & $  0.3$ \\
46 & IRAS~16544-1604     &  & $<$$0.0$ & $<$$ 0.0$ &  &  & $<$$0.0$ & $<$$ 0.0$ &  &  & $<$$0.0$ & $<$$ 0.0$ &  &  & $<$$0.0$ & $<$$ 0.0$ \\
47 & SSTc2d~J182813.2    &  & $<$$184$ & $<$$ 5.7$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.8$ &  &  & $<$$ 14$ & $<$$ 4.6$ &  &  & $<$$  2$ & $<$$ 1.3$ \\
48 & SSTc2d~J182849.4    &  & $<$$ 88$ & $<$$ 2.7$ &  &  & $<$$ 17$ & $<$$10.3$ &  &  & $<$$ 64$ & $<$$19.9$ &  &  & $<$$ 12$ & $<$$ 7.5$ \\
49 & SSTc2d~J182901.8    &  & $<$$308$ & $<$$ 9.5$ &  &  & $<$$0.0$ & $<$$ 0.0$ &  &  & $<$$ 10$ & $<$$ 3.2$ &  &  & $<$$  6$ & $<$$ 3.9$ \\
50 & SSTc2d~J182914.8    &  & $<$$  3$ & $<$$ 0.1$ &  &  & $<$$  4$ & $<$$ 2.6$ &  &  & $<$$ 15$ & $<$$ 4.8$ &  &  & $<$$  2$ & $<$$ 1.7$ \\
51 & EC69                 &  & $<$$ 20$ & $<$$ 0.6$ &  & $ 110$ & $   2$ & $  1.7$ &  &  & $<$$  2$ & $<$$ 0.7$ &  &  & $   4$ & $  2.4$  
\\\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{17}{c}{{Disk sources}} \\
 {\#}
           & Source
           & \multicolumn{7}{c}{Warm H$_2$\tablefootmark{a}}
           & {}
           & \multicolumn{7}{c}{Hot H$_2$\tablefootmark{a}}
         \\
 \cline{3-9}\cline{11-17}\\[-2.25mm]
           & 
           & \multicolumn{3}{c}{Compact\tablefootmark{b}}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Extended}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Compact\tablefootmark{b}}
           & {}
           & \multicolumn{3}{c}{Extended}
         \\
 \cline{3-5}\cline{7-9}\cline{11-13}\cline{15-17}\noalign{\smallskip}
\par
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{22}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[${M_{\rm J}}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{20}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[${M_{\rm J}}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{20}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[$10^{-3}~{\rm M_J}$]}
           & {}
           & {[K]}
           & {[$10^{18}~{\rm cm^{-2}}$]}
           & {[$10^{-3}~{\rm M_J}$]}
 \\
\hline
\T52 & VSSG1                &  & $ 284$ & $  8.8$ &  &  & $  29$ & $  4.1$ &  &  & $   9$ & $  2.9$ &  &  & $  15$ & $  2.1$ \\
53 & IRS14                &  & $<$$ 24$ & $<$$ 0.7$ &  & $> $$100$ & $<$$ 90$ & $<$$12.7$ &  &  & $0.5$ & $  0.1$ &  &  & $  27$ & $  3.8$ \\
54 & OphE-MM3             &  & $<$$ 20$ & $<$$ 0.6$ &  &  & $   1$ & $  0.2$ &  &  & $<$$0.2$ & $<$$ 0.1$ &  &  & $0.3$ & $  0.0$ \\
55 & GY224                &  & $<$$120$ & $<$$ 3.7$ &  &  & $   1$ & $  0.2$ &  &  & $   4$ & $  1.5$ &  &  & $   2$ & $  0.3$ \\
56 & WL20S                &  & $<$$240$ & $<$$ 7.4$ &  &  & $<$$ 11$ & $<$$ 1.6$ &  &  & $<$$  3$ & $<$$ 0.9$ &  &  & $<$$  5$ & $<$$ 0.8$ \\
57 & IRS42                &  & $<$$140$ & $<$$ 4.4$ &  &  & $<$$ 10$ & $<$$ 1.4$ &  &  & $<$$ 12$ & $<$$ 3.9$ &  &  & $<$$ 14$ & $<$$ 2.0$ \\
58 & CRBR~2422.8-3423    &  & $<$$104$ & $<$$ 3.2$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.2$ &  &  & $   1$ & $  0.5$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.1$ \\
59 & IRS46                &  & $<$$140$ & $<$$ 4.4$ &  &  & $<$$  1$ & $<$$ 0.2$ &  &  & $<$$  4$ & $<$$ 1.4$ &  &  & $<$$  5$ & $<$$ 0.7$ \\
60 & IRS51                &  & $<$$220$ & $<$$ 6.9$ &  &  & $<$$ 11$ & $<$$ 1.6$ &  &  & $<$$  8$ & $<$$ 2.5$ &  &  & $<$$ 10$ & $<$$ 1.4$ \\
61 & EC82                 &  & $<$$1200$ & $<$$37.7$ &  &  & $<$$ 14$ & $<$$ 8.8$ &  &  & $<$$ 35$ & $<$$10.9$ &  &  & $<$$  7$ & $<$$ 4.6$ \\
\hline%
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{a}{100~K is assumed for the warm component
                  and 1000~K for the hot component.
                  The derived column density and mass of the
                  warm component depend strongly on the assumed
                  temperature. A temperature of 150 and 200~K
                  reduces the column density and mass by
                  respectively a factor of $\sim$30 and 140.
                  For the hot component 1500~K instead of
                  1000~K may results in a reduction of column
                  density and mass up to a factor of~10.}\\
\tablefoottext{b}{For the unresolved emission a source with
                  $r=50$~AU is assumed to obtain an estimate
                  of the column density.}}
\end{table}