\begin{table}%t7
 % %\centering
\par
\caption{\label{predictions_PACS}Predictions of the line fluxes (after subtraction of the continuum) of the water lines observable with the Herschel spectrometer PACS.}
  %\centerline
 { \begin{tabular}{ccccc} \hline\hline\noalign{\smallskip}
    PACS range &    & $X_{\rm in}$(H$_2$O) = $2\times10^{-6}$ & $X_{\rm in}$(H$_2$O) =$ 5\times10^{-8}$   &    \\ \hline
   Transition  & Wavelength & Flux                    &  Flux             &  Flux      \\
               & ($\mu$m)   & (10$^{-12}$erg s$^{-1}$ cm$^{-2}$) &  (10$^{-12}$erg s$^{-1}$ cm$^{-2}$)      & (10$^{-12}$erg s$^{-1}$ cm$^{-2}$)  \\ \hline
  9$_{3 6} \rightarrow $ 8$_{4 5}$  &	    62.42 &  0.05 &  0 & \\
  9$_{1 8} \rightarrow $ 9$_{0 9}$  &	    62.93 &  0.4 &  0 & \\
  8$_{1 8} \rightarrow $ 7$_{0 7}$  &	    63.32 &  1.0 &  0.1 & \\
  6$_{6 1} \rightarrow $ 6$_{5 2}$  &	    63.91 &  0.2 &  0 & \\
  7$_{6 1} \rightarrow $ 7$_{5 2}$  &	    63.96 &  0.05 &  0 & \\
  6$_{2 5} \rightarrow $ 5$_{1 4}$  &	    65.17 &  1.7 &  0.5 & \\
  7$_{1 6} \rightarrow $ 6$_{2 5}$  &	    66.09 &  1.2 &  0.2 & \\
  3$_{3 0} \rightarrow $ 2$_{2 1}$  &	    66.44 &  2.5 &  1.6 & \\
  3$_{3 1} \rightarrow $ 2$_{2 0}$  &	    67.09 &  0.3 &  0.3 & \\
  3$_{3 0} \rightarrow $ 3$_{0 3}$  &	    67.27 &  2.0 &  0.5 & \\
  8$_{2 7} \rightarrow $ 8$_{1 8}$  &	    70.70 &  0.6 &  0 & \\
  5$_{2 4} \rightarrow $ 4$_{1 3}$  &	    71.07 &  0.03 &  0.03 & \\
  7$_{0 7} \rightarrow $ 6$_{1 6}$  &	    71.95 &  1.1 &  0.2 & \\
  7$_{2 5} \rightarrow $ 6$_{3 4}$  &	    74.95 &  0.6 &  0 & \\
  3$_{2 1} \rightarrow $ 2$_{1 2}$  &	    75.38 &  2.9 &  2.4 & 2.7 $\pm$ 1.0 \\
  6$_{5 2} \rightarrow $ 6$_{4 3}$  &	    75.83 &  0.3 &  0 & \\
  5$_{5 0} \rightarrow $ 5$_{4 1}$  &	    75.91 &  0.5 &  0 & \\
  7$_{5 2} \rightarrow $ 7$_{4 3}$  &	    77.76 &  0.2 &  0 & \\
  4$_{2 3} \rightarrow $ 3$_{1 2}$  &	    78.74 &  2.0 &  1.5 & \\
  9$_{2 7} \rightarrow $ 9$_{1 8}$  &	    81.41 &  0.10 &  0 & \\
  6$_{1 6} \rightarrow $ 5$_{0 5}$  &	    82.03 &  1.1 &  0.5 & \\
  8$_{3 6} \rightarrow $ 8$_{2 7}$  &	    82.98 &  0.2 &  0 & \\
  6$_{0 6} \rightarrow $ 5$_{1 5}$  &	    83.28 &  0.04 &  0.04 & \\
  7$_{1 6} \rightarrow $ 7$_{0 7}$  &	    84.77 &  0.8 &  0.1 & \\
  8$_{4 5} \rightarrow $ 8$_{3 6}$  &	    85.77 &  0.06 &  0 & \\
  3$_{2 2} \rightarrow $ 2$_{1 1}$  &	    89.99 &  0.5 &  0.5 &  0.5 $\pm$ 0.5 \\
  6$_{4 3} \rightarrow $ 6$_{3 4}$  &	    92.81 &  0.3 &  0 & \\
  6$_{2 5} \rightarrow $ 6$_{1 6}$  &	    94.64 &  0.7 &  0.2 & \\
  4$_{4 1} \rightarrow $ 4$_{3 2}$  &	    94.71 &  0.6 &  0.1 & \\
  5$_{1 5} \rightarrow $ 4$_{0 4}$  &	    95.63 &  0.3 &  0.3 & \\
  5$_{4 1} \rightarrow $ 5$_{3 2}$  &	    98.49 &  0.5 &  0 & \\
  5$_{0 5} \rightarrow $ 4$_{1 4}$  &	    99.49 &  1.3 &  1.1 & \\
  5$_{1 4} \rightarrow $ 4$_{2 3}$  &	   100.91 &  1.1 &  0.8 &    1.3 $\pm$ 0.6 \\
  2$_{2 0} \rightarrow $ 1$_{1 1}$  &	   100.98 &  0.8 &  0.8 & \\
  6$_{3 4} \rightarrow $ 6$_{2 5}$  &	   104.09 &  0.3 &  0 & \\
  2$_{2 1} \rightarrow $ 1$_{1 0}$  &	   108.07 &  2.2 &  2.1 &   1.7 $\pm$ 0.6 \\
  7$_{4 3} \rightarrow $ 7$_{3 4}$  &	   112.51 &  0.07 &  0 & \\
  4$_{1 4} \rightarrow $ 3$_{0 3}$  &	   113.54 &  1.5 &  1.3 & \\
  7$_{3 4} \rightarrow $ 6$_{4 3}$  &	   116.78 &  0.10 &  0 & \\
  4$_{3 2} \rightarrow $ 4$_{2 3}$  &	   121.72 &  0.4 &  0.2 & \\
  4$_{0 4} \rightarrow $ 3$_{1 3}$  &	   125.36 &  0.6 &  0.6 & \\
  3$_{3 1} \rightarrow $ 3$_{2 2}$  &	   126.71 &  0.1 &  0.1 & \\
  7$_{2 5} \rightarrow $ 7$_{1 6}$  &	   127.88 &  0.10 &  0 & \\
  4$_{2 3} \rightarrow $ 4$_{1 4}$  &	   132.41 &  0.7 &  0.6 & 0.7 $\pm$ 0.7 \\
  8$_{3 6} \rightarrow $ 7$_{4 3}$  &	   133.55 &  0.03 &  0 & \\
  5$_{1 4} \rightarrow $ 5$_{0 5}$  &	   134.94 &  0.5 &  0.3 & \\
  3$_{3 0} \rightarrow $ 3$_{2 1}$  &	   136.49 &  0.6 &  0.4 & \\
  3$_{1 3} \rightarrow $ 2$_{0 2}$  &	   138.53 &  0.9 &  0.9 & 0.9 $\pm$ 0.7 \\
  4$_{1 3} \rightarrow $ 3$_{2 2}$  &	   144.52 &  0.1 &  0.1 & \\
  3$_{2 2} \rightarrow $ 3$_{1 3}$  &	   156.20 &  0.2 &  0.2 & \\
  5$_{2 3} \rightarrow $ 4$_{3 2}$  &	   156.26 &  0.3 &  0.04 & \\
  5$_{3 2} \rightarrow $ 5$_{2 3}$  &	   160.51 &  0.1 &  0 & \\
  7$_{3 4} \rightarrow $ 7$_{2 5}$  &	   166.81 &  0.05 &  0 & \\
  3$_{0 3} \rightarrow $ 2$_{1 2}$  &	   174.62 &  1.2 &  1.2 &  2.5 $\pm$ 0.6 \\
  4$_{3 2} \rightarrow $ 5$_{0 5}$  &	   174.92 &  0.05 &  0 & \\
  2$_{1 2} \rightarrow $ 1$_{0 1}$  &	   179.53 &  1.4 &  1.4 &  2.9 $\pm$ 0.6\\
  2$_{2 1} \rightarrow $ 2$_{1 2}$  &	   180.49 &  0.9 &  0.8 & 0.9 $\pm$ 0.4 \\
  4$_{1 3} \rightarrow $ 4$_{0 4}$  &      187.11 &  0.05 &  0.05 & \\
\\ \hline
\end{tabular}}
\tablefoot{The third (fourth) column reports the predictions computed assuming that the inner H$_2$O abundanceis equal to $2\times10^{-6}$ ($5\times10^{-8}$) and the outer H$_2$O abundance is $2.5\times10^{-7}$, for the Shu-like model best-fit. The fifth column reports the observed ISO fluxes.}
 \end{table}