\begin{table}%tA5
\caption{\label{photprop}Effective temperatures and bolometric luminosities of ISOCAM objects in DROXO (see Sect.~\ref{photos}).}
\begin{tabular}{llllll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
ISO & DROXO Src. & Class~& $\log T_{\rm eff}$ (K) &  $\log L$/$L_{\rm bol}$ & $\log$ $M/M_\odot$ \\
\hline
1	 & 	 	 & 	II	 & 	3.66	 & 	0.3	 & 	--0.18  \\
2	 & 	 	 & 	II	 & 	3.59	 & 	--0.05	 & 	--0.41  \\
3	 & 	 	 & 	II	 & 	3.61	 & 	0.03	 & 	--0.35  \\
5	 & 	 	 & 	III	 & 	3.65	 & 	0.26	 & 	--0.2  \\
6	 & 	 	 & 	II	 & 	3.64	 & 	0.21	 & 	--0.23  \\
9	 & 	 	 & 	II	 & 	3.47	 & 	--0.92	 & 	--0.91  \\
11	 & 	 	 & 	III	 & 	3.57	 & 	--0.13	 & 	--0.49  \\
12	 & 	 	 & 	II	 & 	3.48	 & 	--0.86	 & 	--0.88  \\
13	 & 	 	 & 	II	 & 	3.58	 & 	--0.1	 & 	--0.45  \\
14	 & 	 	 & 	III	 & 	3.63	 & 	0.15	 & 	--0.26  \\
16	 & 	 	 & 	III	 & 	3.68	 & 	0.61	 & 	0.04  \\
17	 & 	 	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.65	 & 	0.07  \\
18	 & 	 	 & 	III	 & 	3.64	 & 	0.2	 & 	--0.23  \\
19	 & 	 	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.67	 & 	0.08  \\
20	 & 	 	 & 	II	 & 	3.63	 & 	0.13	 & 	--0.28  \\
23	 & 	 	 & 	II	 & 	3.43	 & 	--1.6	 & 	--1.32  \\
24	 & 	 	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.39	 & 	--0.12  \\
26	 & 	 	 & 	II	 & 	3.54	 & 	--0.31	 & 	--0.62  \\
28	 & 	 	 & 	III	 & 	3.67	 & 	0.48	 & 	--0.06  \\
30	 & 	 	 & 	II	 & 	3.44	 & 	--1.2	 & 	--1.07  \\
32	 & 	2	 & 	II	 & 	3.43	 & 	--1.47	 & 	--1.24  \\
33	 & 	 	 & 	II	 & 	3.38	 & 	--2.93	 & 	--2.26  \\
35	 & 	 	 & 	II	 & 	3.46	 & 	--0.96	 & 	--0.93  \\
36	 & 	 	 & 	II	 & 	3.69	 & 	0.81	 & 	0.17  \\
37	 & 	 	 & 	II	 & 	3.51	 & 	--0.6	 & 	--0.77  \\
38	 & 	3	 & 	II	 & 	3.63	 & 	0.15	 & 	--0.27  \\
39	 & 	 	 & 	II	 & 	3.76	 & 	1.51	 & 	0.47  \\
40	 & 	 	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.65	 & 	0.06  \\
41	 & 	 	 & 	II	 & 	3.53	 & 	--0.43	 & 	--0.69  \\
43	 & 	4	 & 	II	 & 	3.63	 & 	0.16	 & 	--0.26  \\
44	 & 	 	 & 	III	 & 	3.6	 & 	0	 & 	--0.36  \\
46	 & 	 	 & 	II	 & 	3.61	 & 	0.04	 & 	--0.34  \\
47	 & 	 	 & 	III	 & 	3.55	 & 	--0.23	 & 	--0.57  \\
51	 & 	 	 & 	II	 & 	3.52	 & 	--0.49	 & 	--0.72  \\
52	 & 	 	 & 	II	 & 	3.51	 & 	--0.6	 & 	--0.77  \\
53	 & 	 	 & 	II	 & 	3.51	 & 	--0.62	 & 	--0.78  \\
55	 & 	 	 & 	III	 & 	3.43	 & 	--1.57	 & 	--1.3  \\
56	 & 	 	 & 	II	 & 	3.53	 & 	--0.39	 & 	--0.66  \\
58	 & 	 	 & 	III	 & 	3.68	 & 	0.7	 & 	0.1  \\
59	 & 	 	 & 	II	 & 	3.55	 & 	--0.23	 & 	--0.57  \\
59	 & 	 	 & 	II	 & 	3.57	 & 	--0.13	 & 	--0.48  \\
62	 & 	 	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.66	 & 	0.07  \\
63	 & 	 	 & 	II	 & 	3.51	 & 	--0.55	 & 	--0.75  \\
64	 & 	 	 & 	III	 & 	3.64	 & 	0.19	 & 	--0.24  \\
66	 & 	9	 & 	III	 & 	3.52	 & 	--0.48	 & 	--0.72  \\
67	 & 	 	 & 	II	 & 	3.66	 & 	0.34	 & 	--0.15  \\
68	 & 	 	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.43	 & 	--0.09  \\
69	 & 	13	 & 	III	 & 	3.49	 & 	--0.75	 & 	--0.83  \\
70	 & 	15	 & 	II	 & 	3.38	 & 	--3.01	 & 	--2.41  \\
72	 & 	17	 & 	II	 & 	3.5	 & 	--0.67	 & 	--0.8  \\
73	 & 	 	 & 	III	 & 	3.68	 & 	0.68	 & 	0.08  \\
74	 & 	 	 & 	III	 & 	3.58	 & 	--0.09	 & 	--0.45  \\
75	 & 	 	 & 	II	 & 	3.49	 & 	--0.71	 & 	--0.82  \\
76	 & 	 	 & 	II	 & 	3.52	 & 	--0.5	 & 	--0.72  \\
78	 & 	 	 & 	II	 & 	3.66	 & 	0.33	 & 	--0.16  \\
79	 & 	 	 & 	II	 & 	3.44	 & 	--1.27	 & 	--1.11  \\
82	 & 	 	 & 	III	 & 	3.43	 & 	--1.73	 & 	--1.4  \\
83	 & 	 	 & 	II	 & 	3.62	 & 	0.11	 & 	--0.29  \\
84	 & 	22	 & 	II	 & 	3.46	 & 	--1.02	 & 	--0.96  \\
84	 & 	 	 & 	II	 & 	3.46	 & 	--1.01	 & 	--0.96  \\
86	 & 	 	 & 	II	 & 	3.53	 & 	--0.42	 & 	--0.68  \\
87	 & 	 	 & 	II	 & 	3.47	 & 	--0.9	 & 	--0.9  \\
88	 & 	25	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.5	 & 	--0.04  \\
88	 & 	 	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.53	 & 	--0.02  \\
89	 & 	28	 & 	II	 & 	3.5	 & 	--0.68	 & 	--0.8  \\
89	 & 	 	 & 	II	 & 	3.5	 & 	--0.66	 & 	--0.8  \\
91	 & 	 	 & 	III	 & 	3.69	 & 	0.75	 & 	0.13  \\
92	 & 	 	 & 	II	 & 	4.04	 & 	2.26	 & 	0.56  \\
93	 & 	 	 & 	II	 & 	3.54	 & 	--0.26	 & 	--0.59  \\
93	 & 	 	 & 	II	 & 	3.54	 & 	--0.26	 & 	--0.59  \\
94	 & 	 	 & 	II	 & 	3.43	 & 	--1.69	 & 	--1.38  \\
95	 & 	 	 & 	II	 & 	3.65	 & 	0.25	 & 	--0.21  \\
96	 & 	30	 & 	III	 & 	3.54	 & 	--0.29	 & 	--0.61  \\
97	 & 	31	 & 	III	 & 	3.57	 & 	--0.13	 & 	--0.48  \\
98	 & 	 	 & 	II	 & 	3.62	 & 	0.09	 & 	--0.31  \\
100	 & 	 	 & 	III	 & 	3.43	 & 	--1.5	 & 	--1.26  \\
102	 & 	33	 & 	II	 & 	3.44	 & 	--1.2	 & 	--1.07  \\
103	 & 	34	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.69	 & 	0.09  \\
104	 & 	 	 & 	III	 & 	3.45	 & 	--1.11	 & 	--1.01  \\
105	 & 	35	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.51	 & 	--0.04  \\
106	 & 	 	 & 	II	 & 	3.54	 & 	--0.31	 & 	--0.62  \\
107	 & 	37	 & 	II	 & 	3.54	 & 	--0.32	 & 	--0.63  \\
109	 & 	 	 & 	III	 & 	3.57	 & 	--0.12	 & 	--0.48  \\
110	 & 	 	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.62	 & 	0.04  \\
111	 & 	 	 & 	III	 & 	3.52	 & 	--0.44	 & 	--0.69  \\
112	 & 	39	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.54	 & 	--0.01  \\
113	 & 	 	 & 	III	 & 	3.59	 & 	--0.05	 & 	--0.41  \\
113	 & 	 	 & 	III	 & 	3.59	 & 	--0.05	 & 	--0.41  \\
114	 & 	40	 & 	III	 & 	3.9	 & 	1.88	 & 	0.51  \\
115	 & 	 	 & 	II	 & 	3.47	 & 	--0.94	 & 	--0.92  \\
116	 & 	 	 & 	II	 & 	3.65	 & 	0.26	 & 	--0.2  \\
117	 & 	42	 & 	II	 & 	3.54	 & 	--0.3	 & 	--0.62  \\
118	 & 	 	 & 	II	 & 	3.57	 & 	--0.12	 & 	--0.48  \\
119	 & 	44	 & 	II	 & 	3.57	 & 	--0.13	 & 	--0.48  \\
120	 & 	 	 & 	II	 & 	3.56	 & 	--0.19	 & 	--0.54  \\
121	 & 	46	 & 	II	 & 	3.6	 & 	--0.01	 & 	--0.38  \\
121	 & 	 	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.49	 & 	--0.05  \\
122	 & 	 	 & 	II	 & 	3.46	 & 	--0.94	 & 	--0.92  \\
123	 & 	 	 & 	II	 & 	3.45	 & 	--1.09	 & 	--1  \\
124	 & 	 	 & 	II	 & 	3.61	 & 	0.01	 & 	--0.36  \\
125	 & 	49	 & 	III	 & 	4.02	 & 	2.22	 & 	0.55  \\
126	 & 	 	 & 	III	 & 	3.61	 & 	0.03	 & 	--0.35  \\
127	 & 	51	 & 	II	 & 	3.62	 & 	0.07	 & 	--0.32  \\
128	 & 	52	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.4	 & 	--0.11  \\
129	 & 	 	 & 	II	 & 	3.66	 & 	0.32	 & 	--0.17  \\
130	 & 	53	 & 	III	 & 	3.62	 & 	0.08	 & 	--0.31  \\
132	 & 	54	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.69	 & 	0.09  \\
133	 & 	55	 & 	III	 & 	3.66	 & 	0.36	 & 	--0.14  \\
135	 & 	 	 & 	III	 & 	3.67	 & 	0.44	 & 	--0.09  \\
136	 & 	 	 & 	III	 & 	3.46	 & 	--1.02	 & 	--0.96  \\
138	 & 	 	 & 	II	 & 	3.43	 & 	--1.59	 & 	--1.32  \\
139	 & 	 	 & 	II	 & 	3.49	 & 	--0.76	 & 	--0.84  \\
139	 & 	 	 & 	II	 & 	3.49	 & 	--0.75	 & 	--0.84  \\
140	 & 	60	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.55	 & 	--0.01  \\
142	 & 	63	 & 	II	 & 	3.62	 & 	0.11	 & 	--0.29  \\
144	 & 	65	 & 	II	 & 	3.62	 & 	0.07	 & 	--0.32  \\
146	 & 	69	 & 	III	 & 	3.56	 & 	--0.16	 & 	--0.52  \\
147	 & 	68	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.63	 & 	0.05  \\
148	 & 	72	 & 	III	 & 	3.56	 & 	--0.19	 & 	--0.54  \\
149	 & 	71	 & 	III	 & 	3.61	 & 	0.04	 & 	--0.34  \\
151	 & 	 	 & 	II	 & 	3.54	 & 	--0.26	 & 	--0.59  \\
152	 & 	75	 & 	III	 & 	3.64	 & 	0.19	 & 	--0.24  \\
153	 & 	79	 & 	III	 & 	3.44	 & 	--1.3	 & 	--1.13  \\
154	 & 	76	 & 	II	 & 	3.64	 & 	0.21	 & 	--0.23  \\
155	 & 	77	 & 	II	 & 	3.68	 & 	0.69	 & 	0.09  \\
156	 & 	78	 & 	III	 & 	3.51	 & 	--0.58	 & 	--0.76  \\
157	 & 	79	 & 	III	 & 	3.47	 & 	--0.89	 & 	--0.89  \\
158	 & 	 	 & 	III	 & 	3.43	 & 	--1.35	 & 	--1.17  \\
160	 & 	 	 & 	II	 & 	3.43	 & 	--1.49	 & 	--1.25  \\
161	 & 	80	 & 	II	 & 	3.65	 & 	0.24	 & 	--0.21  \\
163	 & 	82	 & 	II	 & 	3.67	 & 	0.39	 & 	--0.12  \\
164	 & 	83	 & 	II	 & 	3.44	 & 	--1.24	 & 	--1.1  \\
165	 & 	84	 & 	II	 & 	3.45	 & 	--1.12	 & 	--1.02  \\
166	 & 	86	 & 	II	 & 	3.66	 & 	0.35	 & 	--0.15  \\
168	 & 	 	 & 	II	 & 	3.65	 & 	0.25	 & 	--0.2  \\
169	 & 	89	 & 	III	 & 	3.58	 & 	--0.1	 & 	--0.46  \\
169	 & 	 	 & 	III	 & 	3.51	 & 	--0.58	 & 	--0.76  \\
170	 & 	 	 & 	II	 & 	3.38	 & 	-3.01	 & 	--2.41  \\
171	 & 	 	 & 	II	 & 	3.52	 & 	--0.52	 & 	--0.74  \\
172	 & 	90	 & 	II	 & 	3.53	 & 	--0.42	 & 	--0.68  \\
173	 & 	 	 & 	III	 & 	3.61	 & 	0.04	 & 	--0.34  \\
174	 & 	 	 & 	III	 & 	3.49	 & 	--0.76	 & 	--0.84  \\
175	 & 	 	 & 	II	 & 	3.43	 & 	--1.61	 & 	--1.33  \\
176	 & 	 	 & 	II	 & 	3.46	 & 	--1.01	 & 	--0.95  \\
176	 & 	 	 & 	II	 & 	3.46	 & 	--0.99	 & 	--0.94  \\
177	 & 	93	 & 	II	 & 	3.54	 & 	--0.26	 & 	--0.59  \\
178	 & 	 	 & 	II	 & 	3.51	 & 	--0.55	 & 	--0.75  \\
179	 & 	 	 & 	III	 & 	3.5	 & 	--0.68	 & 	--0.81  \\
180	 & 	 	 & 	III	 & 	3.67	 & 	0.44	 & 	--0.09  \\
181	 & 	 	 & 	III	 & 	3.45	 & 	--1.08	 & 	--0.99  \\
183	 & 	98	 & 	III	 & 	3.6	 & 	--0.03	 & 	--0.39  \\
184	 & 	99	 & 	III	 & 	3.66	 & 	0.36	 & 	--0.14  \\
185	 & 	 	 & 	II	 & 	3.47	 & 	--0.88	 & 	--0.89  \\
186	 & 	100	 & 	III	 & 	3.47	 & 	--0.92	 & 	--0.91  \\
187	 & 	 	 & 	II	 & 	3.53	 & 	-0.39	 & 	--0.66  \\
188	 & 	101	 & 	III	 & 	3.6	 & 	--0.02	 & 	--0.38  \\
189	 & 	 	 & 	III	 & 	3.5	 & 	--0.67	 & 	----0.  \\
190	 & 	 	 & 	II	 & 	3.43	 & 	--1.39	 & 	--1.19  \\
191	 & 	105	 & 	III	 & 	3.63	 & 	0.12	 & 	--0.29  \\
192	 & 	 	 & 	III	 & 	3.48	 & 	--0.85	 & 	--0.88  \\
193	 & 	 	 & 	II	 & 	3.46	 & 	--1.01	 & 	--0.95  \\
194	 & 	 	 & 	II	 & 	3.51	 & 	--0.54	 & 	--0.75  \\
195	 & 	 	 & 	II	 & 	3.61	 & 	0.05	 & 	--0.33  \\
196	 & 	 	 & 	II	 & 	3.52	 & 	--0.48	 & 	--0.72  \\
197	 & 	 	 & 	III	 & 	3.47	 & 	--0.9	 & 	--0.9  \\
198	 & 	 	 & 	III	 & 	3.69	 & 	0.83	 & 	0.19  \\
199	 & 	 	 & 	II	 & 	3.61	 & 	0.03	 & 	--0.35  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}