\begin{table}%tA2
\par
%%\centering

\caption{\label{t1fit}X-ray Parameters from model fit to source spectra.  The errors are quoted at the 90\% confidence region of best fit. 
Unabsorbed \mbox{X-ray} fluxes and luminosities are calculated in the 0.3--8~keV energy band.}
\begin{tabular}{l l l l l l l l l l l l l l l l l} 
\hline\hline \noalign{\smallskip}
DROXO Src. num. & CCDs & Instr& SNR & Model & $N_{\rm H}$ & $kT$ 1 & $\log$ E. M. 1 & $kT$ 2 & $\log$ E. M. 2& $kT$ 3 & E. M. 3 & $\log ~F_{\rm X}$ & $\log L_{\rm X}$ & $\chi ^2$ & d.o.f. & Prob    \\
& & & & & 10$^{22}$~cm$^{-2}$  &~keV & ~cm$^{-3}$ &~keV &~cm$^{-3}$ &~keV &~cm$^{-3}$ & erg s$^{-1}$~cm$^{-2}$  & erg s$^{-1}$ & & &  \\ 
\hline 
1  & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 0.14^{0.29}_{0.06} $	 & 	$ 0.77^{\rm 0.94}_{0.63} $	 & 	$ 51.42^{\rm 51.61}_{51.28} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.8e-14	 & 	28.5	 & 	48	 & 	37	 & 	0.11  \\
2	 & 	M1PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 0.8^{\rm 1.4}_{0.5} $	 & 	$ 0.7^{\rm 1.3}_{0.3} $	 & 	$ 51.67^{\rm 52.64}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.4e-14	 & 	28.8	 & 	14.5	 & 	10	 & 	0.15  \\
3	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.93^{\rm 0.97}_{0.89} $	 & 	$ 3.3^{\rm 3.5}_{3.1} $	 & 	$ 53.23^{\rm 53.25}_{53.21} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.4e-12	 & 	30.4	 & 	262.3	 & 	221	 & 	0.03  \\
4	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 8.4^{\rm 9.0}_{7.9} $	 & 	$ 4.5^{\rm 5.0}_{3.8} $	 & 	$ 53.58^{\rm 53.65}_{53.53} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.5e-12	 & 	30.8	 & 	132.4	 & 	125	 & 	0.31  \\
5	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 0.09^{\rm 0.59}_{0.0} $	 & 	$ >10 $			 & 	$ 50.88^{\rm 51.00}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	7.3e-15	 & 	28.1	 & 	1.9	 & 	3	 & 	0.6  \\
6	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 3.9^{\rm 4.8}_{2.9} $	 & 	$ 9.1^{\rm 46.0}_{4.9} $	 & 	$ 52.23^{\rm 52.35}_{52.15} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.8e-13	 & 	29.5	 & 	67.7	 & 	90	 & 	0.96  \\
8	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 9.1^{\rm 28.0}_{4.4} $	 & 	$ >10 $	 		 & 	$ 51.78^{\rm 52.02}_{51.56} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	5.8e-14	 & 	29	 & 	9.7	 & 	8	 & 	0.28  \\
9	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	2T	 & 	$ 0.38^{\rm 0.41}_{0.35} $	 & 	$ 0.7^{\rm 6.4}_{2.5} $	 & 	$ 52.21^{\rm 52.27}_{52.15} $	 & 	$ 0.70^{\rm 0.74}_{0.67} $	 & 	$ 52.10^{\rm 52.16}_{52.04} $	 & 	--	 & 	--	 & 	2e-13	 & 	29.5	 & 	168.2	 & 	144	 & 	0.082  \\
10	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.44^{\rm 0.62}_{0.24} $	 & 	$ 0.55^{\rm 0.76}_{0.38} $	 & 	$ 51.66^{\rm 51.99}_{51.38} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.2e-14	 & 	28.7	 & 	21.3	 & 	12	 & 	0.046  \\
11	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.7^{\rm 1.1}_{0.5} $	 & 	$ 14^{\rm  }_{ } $	 & 	$ 51.76^{\rm 51.87}_{51.69} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	6.4e-14	 & 	29	 & 	11.4	 & 	9	 & 	0.25  \\
12	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 2.5^{\rm 17}_{0.7} $	 & 	$ >10 $	 		 & 	$ 51.36^{\rm 51.94}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.3e-14	 & 	28.6	 & 	1.7	 & 	2	 & 	0.43  \\
13	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.23^{\rm 0.35}_{0.16} $	 & 	$ 1.6^{\rm 2.1}_{1.3} $	 & 	$ 51.45^{\rm 51.55}_{51.36} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.9e-14	 & 	28.5	 & 	21.4	 & 	13	 & 	0.065  \\
14	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 1.1^{\rm 1.7}_{0.3} $	 & 	$ 0.5^{\rm 1.3}_{0.2} $	 & 	$ 51.94^{\rm 53.26}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	6e-14	 & 	29	 & 	10.6	 & 	9	 & 	0.3  \\
15	 & 	PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 7.7^{\rm 8.3}_{7.1} $	 & 	$ 6.0^{\rm 7.5}_{5.1} $	 & 	$ 53.39^{\rm 53.45}_{53.33} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.5e-12	 & 	30.6	 & 	85.4	 & 	74	 & 	0.17  \\
17	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.1^{\rm 2.1}_{0.5} $	 & 	$ 2.2^{\rm 6.3}_{0.9} $	 & 	$ 51.37^{\rm 51.86}_{51.08} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.7e-14	 & 	28.5	 & 	6.2	 & 	11	 & 	0.86  \\
19	 & 	M2PN	 & 	PN	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 0.05^{\rm 0.0}_{0.45} $	 & 	$ 0.3^{\rm 0.41}_{0.18} $	 & 	$ 50.88^{\rm 50.66}_{52.15} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	5.1e-15	 & 	27.9	 & 	7.5	 & 	6	 & 	0.28  \\
22	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 3.0^{\rm 4.2}_{2.0} $	 & 	$ 3.1^{\rm 7.4}_{1.9} $	 & 	$ 51.84^{\rm 52.11}_{51.58} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	5.5e-14	 & 	29	 & 	49.1	 & 	34	 & 	0.045  \\
23	 & 	M2PN	 & 	PN	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 0.05^{\rm 0.1}_{0.01} $	 & 	$ 2.7^{\rm 5.7}_{1.8} $	 & 	$ 51.11^{\rm 51.2}_{51.01} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	9.8e-15	 & 	28.2	 & 	18.8	 & 	17	 & 	0.34  \\
25	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.95^{\rm 0.99}_{0.91} $	 & 	$ 2.6^{\rm 2.8}_{2.5} $	 & 	$ 52.94^{\rm 52.96}_{52.92} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	6.5e-13	 & 	30	 & 	402.5	 & 	367	 & 	0.098  \\
27	 & 	M1M2PN	 & 	M1PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 13.0^{\rm 17.0}_{8.8} $	 & 	$ 2.7^{\rm 5.2}_{1.8} $	 & 	$ 52.79^{\rm 53.21}_{44.24} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4.8e-13	 & 	29.9	 & 	18.4	 & 	13	 & 	0.14  \\
28	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.0^{\rm 2.0}_{0.4} $	 & 	$ 5.9^{\rm  }_{} $		 & 	$ 51.47^{\rm 51.83}_{51.3} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.9e-14	 & 	28.7	 & 	27.4	 & 	20	 & 	0.12  \\
30	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.70^{\rm 0.75}_{0.67} $	 & 	$ 2.0^{\rm 2.1}_{1.9} $	 & 	$ 52.63^{\rm 52.66}_{52.61} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.9e-13	 & 	29.7	 & 	157.8	 & 	126	 & 	0.029  \\
31	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.8^{\rm 0.86}_{0.75} $	 & 	$ 2.0^{\rm 2.1}_{1.9} $	 & 	$ 52.52^{\rm 52.55}_{52.49} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.3e-13	 & 	29.6	 & 	182.9	 & 	154	 & 	0.056  \\
33	 & 	M1M2	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.40^{\rm 0.74}_{0.25} $	 & 	$ 2.6^{\rm 4.3}_{1.6} $	 & 	$ 51.48^{\rm 51.66}_{51.35} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.2e-14	 & 	28.6	 & 	9	 & 	9	 & 	0.43  \\
34	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 2.7^{\rm 4.3}_{1.5} $	 & 	$ 5.2^{\rm }_{} $		 & 	$ 51.61^{\rm 51.92}_{51.41} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.9e-14	 & 	28.8	 & 	8	 & 	9	 & 	0.53  \\
35	 & 	M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 2.8^{\rm 3.3}_{2.3} $	 & 	$ 6.0^{\rm 9.4}_{4.2} $	 & 	$ 52.4^{\rm 52.51}_{52.31} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.5e-13	 & 	29.6	 & 	34.7	 & 	27	 & 	0.15  \\
36	 & 	M1M2	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1^{\rm 1.2}_{0.9} $	 & 	$ 3.8^{\rm 5.2}_{3.0} $	 & 	$ 52.03^{\rm 52.11}_{51.96} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	9.3e-14	 & 	29.2	 & 	91.2	 & 	94	 & 	0.56  \\
37	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 5.3^{\rm 12}_{2.3} $	 & 	$ 1.2^{\rm 2.8}_{0.5} $	 & 	$ 52.04^{\rm 53.61}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	7.2e-14	 & 	29.1	 & 	10	 & 	8	 & 	0.27  \\
38	 & 	M1M2PN	 & 	M2	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 6.4^{\rm 5.8}_{7.1} $	 & 	$ 4.4^{\rm 3.8}_{5.3} $	 & 	$ 52.96^{\rm 52.87}_{53.04} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.1e-12	 & 	30.3	 & 	71.3	 & 	48	 & 	0.016  \\
39	 & 	M1M2PN	 & 	M1M2	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 4.1^{\rm 5.1}_{3.1} $	 & 	$ 6.6^{\rm 25.0}_{4.1} $	 & 	$ 53.2^{\rm 52.34}_{52.08} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.6e-13	 & 	29.4	 & 	14.8	 & 	14	 & 	0.39  \\
40	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 10^{\rm 12}_{9} $	 	& 	$ 3.7^{\rm 4.8}_{3.0} $	 & 	$ 52.73^{\rm 52.86}_{52.60} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4.6e-13	 & 	29.9	 & 	225.8	 & 	209	 & 	0.2  \\
43	 & 	M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	3T	 & 	$ 0.26^{\rm 0.30}_{0.24} $	 	& 	$ 2.40^{\rm 2.66}_{2.17} $	 & 	$ 52.49^{\rm 52.52}_{52.46} $	 & 	$ 0.18^{\rm 0.21}_{0.17} $	 & 	$ 52.21^{\rm 52.41}_{52.00}$	 & 	$ 0.61^{\rm 0.64}_{0.58} $ 	 & 	$52.57^{\rm 52.63}_{52.52}  $	 & 	5.9e-13	 & 	30.0	 & 	284.3	 & 	245	 & 	0.02  \\
44	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 4.5^{\rm 6.7}_{3.1} $	 & 	$ 2.8^{\rm 5.0}_{1.9} $	 & 	$ 52.24^{\rm 52.55}_{51.99} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.3e-13	 & 	29.4	 & 	18	 & 	9	 & 	0.035  \\
45	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 7.2^{\rm 23.0}_{2.7} $	 & 	$ 5.4^{\rm  }_{ } $		 & 	$ 51.81^{\rm 52.99}_{0} $	 	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	6.3e-14	 & 	29	 & 	19.5	 & 	12	 & 	0.078  \\
46	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 2.2^{\rm 2.3}_{2.1} $	 & 	$ 3.0^{\rm 3.2}_{2.8} $	 & 	$ 53.02^{\rm 53.05}_{53} $	  	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	8.3e-13	 & 	30.2	 & 	251.1	 & 	203	 & 	0.012  \\
47	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 7.4^{\rm 9.4}_{6.1} $	 & 	$ 3.9^{\rm 5.5}_{2.7} $	 & 	$ 52.71^{\rm 52.91}_{52.56} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4.4e-13	 & 	29.9	 & 	31	 & 	24	 & 	0.15  \\
49	 & 	M2	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 6.5^{\rm 7.1}_{6.0} $	 & 	$ 4.5^{\rm 5.5}_{3.7} $	 & 	$ 53.65^{\rm 53.74}_{53.58} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4.1e-12	 & 	30.8	 & 	61.4	 & 	59	 & 	0.39  \\
50	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.04^{\rm 0.07}_{0.02} $	 & 	$ 0.91^{\rm 0.97}_{0.75} $	 & 	$ 51.57^{\rm 51.61}_{51.52} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.6e-14	 & 	28.7	 & 	21.1	 & 	19	 & 	0.33  \\
51	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 11^{\rm 14}_{8} $	 	& 	$ 3.8^{\rm 6.4}_{2.5} $	 & 	$ 52.31^{\rm 52.62}_{52.09} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.8e-13	 & 	29.5	 & 	71.9	 & 	65	 & 	0.26  \\
52	 & 	M2	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 3.6^{\rm 4.5}_{2.9} $	 & 	$ 2.0^{\rm 2.6}_{1.6} $	 & 	$ 52.96^{\rm 53.15}_{52.80} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	6.3e-13	 & 	30	 & 	15	 & 	8	 & 	0.059  \\
53	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	3T	 & 	$ 0.090^{\rm 0.100}_{0.087} $	& $ 0.41^{\rm 0.42}_{0.40} $ & 	$ 52.98^{\rm 53.03}_{52.93} $	 & 	$ 3.5^{\rm 4.3}_{3.1} $	 & 	$ 52.50^{\rm 52.55}_{52.40} $	 & 	$ 0.91^{\rm 0.94}_{0.88} $	 & 	$ 52.94^{\rm 52.99}_{52.9} $	 & 	8e-13	 & 	30.1	 & 	587.8	 & 	433	 & 	1e-06  \\
54	 & 	M1M2PN	 & 	M1PN	 & 	H	 & 	1T+3T	 & 	$ 3.5^{\rm 4.3}_{2.9} $	 & 	$ 2.5^{\rm 3.3}_{2.0} $	 & 	$ 52.26^{\rm 52.41}_{52.11} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.3e-13	 & 	29.4	 & 	29.9	 & 	33	 & 	0.62  \\
55	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 3.4^{\rm 3.6}_{3.2} $	 & 	$ 2.8^{\rm 3.0}_{2.5} $	 & 	$ 52.98^{\rm 53.04}_{52.95} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	7.4e-13	 & 	30.1	 & 	509.2	 & 	531	 & 	0.74  \\
56	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 8.2^{\rm 9.4}_{7.1} $	 & 	$ 5.8^{\rm 8.1}_{4.5} $	 & 	$ 52.81^{\rm 52.91}_{52.72} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	6.4e-13	 & 	30	 & 	53.2	 & 	37	 & 	0.041  \\[0.5mm]
\hline
57	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.29^{\rm 0.39}_{0.22} $	 & 	$ 1.6^{\rm 1.9}_{1.3} $	 & 	$ 51.42^{\rm 51.5}_{51.34} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.7e-14	 & 	28.5	 & 	6.8	 & 	9	 & 	0.66  \\
59	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 2.6^{\rm 3.1}_{2.1} $	 & 	$ 5.2^{\rm 9.1}_{3.8} $	 & 	$ 52.39^{\rm 52.49}_{52.28} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.4e-13	 & 	29.6	 & 	25.7	 & 	22	 & 	0.26  \\
60	 & 	M1M2PN	 & 	M2PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 3.3^{\rm 3.4}_{3.1} $	 & 	$ 4.3^{\rm 4.7}_{4.0} $	 & 	$ 53.01^{\rm 53.04}_{52.98} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	9.2e-13	 & 	30.2	 & 	164.6	 & 	165	 & 	0.5  \\
61	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	L	 & 	2NH	 & 	$ 2.5^{\rm 3.2}_{2.1} $	 & 	$ 1.8^{\rm 2.4}_{1.4} $	 & 	$ 52.33^{\rm 52.5}_{52.19} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.4e-13	 & 	29.4	 & 	41.5	 & 	51	 & 	0.83  \\
62	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 4.4^{\rm 4.6}_{4.3} $	 & 	$ 3.2^{\rm 3.3}_{3.0} $	 & 	$ 53.29^{\rm 53.32}_{53.26} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.6e-12	 & 	30.4	 & 	835.5	 & 	854	 & 	0.67  \\
63	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.75^{\rm 0.89}_{0.65} $	 & 	$ 2.7^{\rm 3.3}_{2.2} $	 & 	$ 52.17^{\rm 52.24}_{52.12} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.1e-13	 & 	29.3	 & 	48	 & 	34	 & 	0.057  \\
64	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 7.2^{\rm 7.4}_{7} $	 & 	$ 5.8^{\rm 6.2}_{5.4} $	 & 	$ 53.4^{\rm 53.42}_{53.37} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.5e-12	 & 	30.6	 & 	393.2	 & 	354	 & 	0.074  \\
65	 & 	M2	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.0^{\rm 1.9}_{0.3} $	 & 	$ 4.8^{\rm  }_{ } $	 	 & 	$ 51.61^{\rm 52}_{51.36} $	 	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.8e-14	 & 	28.8	 & 	4.3	 & 	4	 & 	0.36  \\
66	 & 	M2PN	 & 	M2	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ \sim 0 $	 & 	$ 0.6^{\rm 0.74}_{0.47} $	 	 & 	$ 51.3^{\rm 51.43}_{51.23} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.4e-14	 & 	28.4	 & 	5	 & 	4	 & 	0.29  \\
67	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 6.1^{\rm 9.5}_{4.4} $	 & 	$ 6.6^{\rm 14.0}_{3.7} $	 & 	$ 51.82^{\rm 52.07}_{51.67} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	6.8e-14	 & 	29.1	 & 	38.3	 & 	25	 & 	0.043  \\
68	 & 	M2	 & 	M2	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 1.9^{\rm 2.8}_{1.3} $	 & 	$ 2.2^{\rm 4.1}_{1.3} $	 & 	$ 52.3^{\rm 52.57}_{52.06} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.4e-13	 & 	29.4	 & 	0.1	 & 	3	 & 	0.99  \\
69	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 6.3^{\rm 7.4}_{5.6} $	 & 	$ 5.0^{\rm 6.5}_{3.8} $	 & 	$ 52.64^{\rm 52.76}_{52.56} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4.2e-13	 & 	29.9	 & 	53.7	 & 	36	 & 	0.029  \\
71	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.81^{\rm 0.85}_{0.77} $	 & 	$ 2.7^{\rm 2.9}_{2.5} $	 & 	$ 52.67^{\rm 52.69}_{52.65} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.5e-13	 & 	29.8	 & 	220.2	 & 	197	 & 	0.12  \\
72	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.82^{\rm 1.1}_{0.63} $	 & 	$ 2.2^{\rm 3.0}_{1.6} $	 & 	$ 51.9^{\rm 52.03}_{51.8} $	 	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	5.6e-14	 & 	29	 & 	10.2	 & 	14	 & 	0.75  \\
75	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 1.9^{\rm 2.2}_{1.7} $	 & 	$ 3.2^{\rm 3.9}_{2.6} $	 & 	$ 52.35^{\rm 52.43}_{52.28} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.8e-13	 & 	29.5	 & 	35.2	 & 	30	 & 	0.24  \\
76	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 2.1^{\rm 2.4}_{1.8} $	 & 	$ 3.0^{\rm 3.8}_{2.4} $	 & 	$ 52.39^{\rm 52.48}_{52.31} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.9e-13	 & 	29.5	 & 	28	 & 	29	 & 	0.52  \\
77	 & 	M1M2PN	 & 	M1M2	 & 	H	 & 	2T	 & 	$ 1.9^{\rm 2.0}_{1.8} $	 & 	$ 0.74^{\rm 0.86}_{0.63} $	 & 	$ 53.22^{\rm 53.35}_{53.09} $	 & 	$ 3.0^{\rm 3.3}_{2.7} $	 & 	$ 53.08^{\rm 53.13}_{53} $	 & 	--	 & 	--	 & 	2.1e-12	 & 	30.6	 & 	270.6	 & 	253	 & 	0.21  \\
78	 & 	M1M2PN	 & 	M1M2	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.32^{\rm 0.45}_{0.23} $	 & 	$ 2.6^{\rm 3.7}_{2.0} $	 & 	$ 51.65^{\rm 51.73}_{51.56} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.3e-14	 & 	28.8	 & 	12.3	 & 	10	 & 	0.27  \\
79	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.0^{\rm 1.1}_{0.9} $	 & 	$ 0.7^{\rm 0.8}_{0.6} $	 & 	$ 52.03^{\rm 52.13}_{51.91} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	7.7e-14	 & 	29.1	 & 	91.9	 & 	82	 & 	0.21  \\
80	 & 	M1M2PN	 & 	M2	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 2.6^{\rm 3.3}_{2.0} $	 & 	$ 3.7^{\rm 6.4}_{2.5} $	 & 	$ 52.14^{\rm 52.29}_{51.98} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.2e-13	 & 	29.3	 & 	24.2	 & 	29	 & 	0.72  \\
81	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 1.3^{\rm 1.6}_{1.0} $	 & 	$ 2.1^{\rm 3.0}_{1.5} $	 & 	$ 52.14^{\rm 52.29}_{52} $	 	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	9.5e-14	 & 	29.2	 & 	15.5	 & 	12	 & 	0.21  \\
82	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 1.6^{\rm 1.7}_{1.6} $	 & 	$ 2.7^{\rm 2.9}_{2.6} $	 & 	$ 52.86^{\rm 52.89}_{52.83} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	5.5e-13	 & 	30	 & 	291.4	 & 	239	 & 	0.012  \\
83	 & 	M1M2PN	 & 	M2PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.7^{\rm 0.9}_{0.6} $	 & 	$ 3.2^{\rm 4.7}_{2.3} $	 & 	$ 51.78^{\rm 51.87}_{51.69} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4.8e-14	 & 	28.9	 & 	17.9	 & 	15	 & 	0.27  \\
84	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 4.5^{\rm  }_{ } $	 		& $ 27^{\rm  }_{ } $	 & 	$ 51.88^{\rm  }_{ } $	  	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	8.4e-14	 & 	29.2	 & 	31	 & 	14	 & 	0.0055  \\
85	 & 	M1M2PN	 & 	PN	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 2.5^{\rm 3.2}_{2.1} $	 & 	$ >10 $	 		 & 	$ 52.19^{\rm 52.24}_{52.15} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.7e-13	 & 	29.5	 & 	17.7	 & 	19	 & 	0.55  \\
86	 & 	M1M2PN	 & 	M1M2	 & 	H	 & 	2T	 & 	$ 1.7^{\rm 1.8}_{1.6} $	 & 	$ 0.95^{\rm 1.20}_{0.68} $	 & 	$ 52.75^{\rm 52.96}_{52.45} $	 & 	$ 3.0^{\rm 3.2}_{2.8} $	 & 	$ 53.28^{\rm 53.31}_{53.20} $	 & 	--	 & 	--	 & 	1.9e-12	 & 	30.5	 & 	379.4	 & 	322	 & 	0.15  \\
87	 & 	M1M2PN	 & 	M1	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 3^{\rm 3.4}_{2.7} $	 & 	$ 3.8^{\rm 4.6}_{3.2} $	 & 	$ 52.86^{\rm 52.94}_{52.79} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	6.3e-13	 & 	30	 & 	40.4	 & 	37	 & 	0.32  \\
88	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 4.6^{\rm 46}_{1.6} $	 & 	$ >10 $			 & 	$ 51.38^{\rm 54.28}_{51.14} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.7e-14	 & 	28.7	 & 	5.5	 & 	6	 & 	0.48  \\
91	 & 	M2PN	 & 	PN	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 4.5^{\rm 5.5}_{3.1} $	 	& 	$ >10 $		 & 	$ 52.25^{\rm 52.34}_{52.18} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2e-13	 & 	29.5	 & 	48.5	 & 	45	 & 	0.33  \\
92	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 2.0^{\rm 3.3}_{1.3} $	 & 	$ 17 $	 		 & 	$ 51.60^{\rm 51.81}_{51.52} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4.5e-14	 & 	28.9	 & 	21.8	 & 	27	 & 	0.75  \\
93	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 1.8^{\rm 2.0}_{1.6} $	 & 	$ 3.9^{\rm 4.8}_{3.2} $	 & 	$ 52.27^{\rm 52.34}_{52.21} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.6e-13	 & 	29.4	 & 	48.8	 & 	42	 & 	0.22  \\
94	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.8^{\rm 2.6}_{1.3} $	 & 	$ >10 $	 		& 	$ 51.70^{\rm 51.77}_{51.59} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4.8e-14	 & 	28.9	 & 	52.8	 & 	32	 & 	0.012  \\
95	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 3.6^{\rm 7.0}_{2.0} $	 & 	$ >10 $	 		& 	$ 51.75^{\rm 52.19}_{51.59} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	5.4e-14	 & 	29	 & 	21.6	 & 	16	 & 	0.16  \\
96	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 2.5^{\rm 12.0}_{0.3} $	 & 	$ 4.2 $			& 	$ 51.33^{\rm 53.47}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.9e-14	 & 	28.5	 & 	0.6	 & 	3	 & 	0.9  \\
97	 & 	M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 19^{\rm 39}_{6} $	 	& 	$ 2.5 $			 & 	$ 52.49^{\rm 53.88}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.3e-13	 & 	29.6	 & 	2	 & 	6	 & 	0.92  \\
98	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 1.5^{\rm 1.6}_{1.4} $	 & 	$ 2.2^{\rm 2.4}_{2.0} $	 & 	$ 52.57^{\rm 52.62}_{52.53} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.6e-13	 & 	29.7	 & 	83.2	 & 	75	 & 	0.24  \\
99	 & 	M1M2PN	 & 	M1	 & 	H	 & 	2T	 & 	$ 0.9^{\rm 1}_{0.8} $	 & 	$ 0.8^{\rm 4.6}_{3.2} $	 & 	$ 53.02^{\rm 53.23}_{52.79} $	 & 	$ 0.77^{\rm 0.89}_{0.69} $	 & 	$ 53.43^{\rm 53.45}_{53.41} $	 & 	--	 & 	--	 & 	3e-12	 & 	30.7	 & 	245.8	 & 	209	 & 	0.041  \\
100	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 0.19^{\rm 0.29}_{0.09} $	 & 	$ 3.1^{\rm 7.4}_{1.9} $	 & 	$ 51.14^{\rm 51.24}_{51.02} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.1e-14	 & 	28.3	 & 	2.8	 & 	8	 & 	0.95  \\[0.5mm]
\hline
101	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.5^{\rm 1.6}_{1.4} $	 & 	$ 2.6^{\rm 2.9}_{2.4} $	 & 	$ 52.72^{\rm 52.76}_{52.68} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.9e-13	 & 	29.8	 & 	443.7	 & 	474	 & 	0.84  \\
102	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	H	 & 	2T	 & 	$ 0.47^{\rm 0.57}_{0.42} $	 & 	$ 0.7^{\rm 7.4}_{1.9} $	 & 	$ 52.04^{\rm 52.16}_{51.93} $	 & 	$ 0.73^{\rm 0.80}_{0.58} $	 & 	$ 52.20^{\rm 52.26}_{52.15} $	 & 	--	 & 	--	 & 	1.9e-13	 & 	29.5	 & 	127.7	 & 	100	 & 	0.032  \\
104	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 0.9^{\rm 2.0}_{0.5} $	 & 	$ >10 $	 & 	$ 51.47^{\rm 51.58}_{51.27} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.8e-14	 & 	28.7	 & 	15.8	 & 	12	 & 	0.2  \\
105	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 2.6^{\rm 2.7}_{2.5} $	 & 	$ 5.9^{\rm 6.4}_{5.5} $	 & 	$ 53.36^{\rm 53.38}_{53.34} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	2.3e-12	 & 	30.6	 & 	1521.9	 & 	1391	 & 	0.0078  \\
106	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.2^{\rm 1.5}_{1..0} $	 & 	$ 3.3^{\rm 4.4}_{2.6} $	 & 	$ 52.13^{\rm 52.22}_{52.05} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.1e-13	 & 	29.3	 & 	121	 & 	107	 & 	0.17  \\
107	 & 	M1	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.5^{\rm 4.2}_{0.4} $	 & 	$ 2.2 $			 & 	$ 51.75^{\rm 52.47}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	4e-14	 & 	28.8	 & 	0.6	 & 	2	 & 	0.76  \\
108	 & 	M1M2	 & 	ALL	 & 	H	 & 	1T	 & 	$ 5.3^{\rm 10.0}_{2.4} $	 & 	$ 3.9^{\rm 0}_{1.6} $	 & 	$ 52.17^{\rm 52.79}_{0} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.3e-13	 & 	29.4	 & 	4.4	 & 	5	 & 	0.5  \\
109	 & 	M1M2PN	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 0.27^{\rm 1.40}_{0.01} $	 & 	$ 8.7 $			 & 	$ 51.05^{\rm 51.69}_{50.84} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	1.2e-14	 & 	28.3	 & 	6.2	 & 	7	 & 	0.52  \\
110	 & 	M1M2	 & 	ALL	 & 	L	 & 	1T	 & 	$ 1.4^{\rm 3.1}_{0.5} $	 & 	$ 9.1 $	 		& 	$ 51.51^{\rm 51.89}_{51.33} $	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	--	 & 	3.5e-14	 & 	28.8	 & 	5	 & 	6	 & 	0.54  \\[0.5mm]
\hline
\end{tabular} 
\tablefoot{Source 38 (Elias 29): Fit with variable abundance ($Z/Z_{\rm COUP} = 3.2 \sim Z_\odot$). \newline
Source 53 (Sr12A):P$(\chi^2 > \chi^2_0)$ is low but the overall spectrum shape is well  modeled with 3 thermal components. Abundance was a free parameter: $Z= 0.3 Z_{\rm COUP}$ \newline Source~54: spectrum contamination from source nr.~53, see Sect.~\ref{src54} for details. \newline
Source 61: the best fit model is the sum of two differently absorbed {\sc APEC} models,  the parameters in the table refer to the hot component. 
The soft component has parameters: $N_{\rm H} = 3_0^{34} \times  10^{20}$~cm$^{-2}$,  $kT = 0.47_{0.23}^{0.67} $, $\log$ E.M. $= 50.47_{50.24}^{51.28}$~cm$^{-3}$,   absorbed flux: f$_{\rm X}$ ($0.3{-}10.$~keV band) $= 1.67\times 10^{-15}$~erg~cm$^{-2}$ s$^{-1}$,
unabsorbed flux: $f_{\rm X}$ ($0.3{-}10.$~keV band) $= 1.99\times 10^{-15}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$, unabsorbed luminosity: $L_{\rm X} = 3.4\times10^{27}$~erg~s$^{-1}$.}
\end{table}