\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tab:counts}Table of HerMES SDP number counts at 250, 350 and 500~$\mu$m.}
\par
\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
   & Bin 1 & Bin 2 & Bin 3 & Bin 4 & Bin 5 & Bin 6 \\
\hline
$S_{\rm min}$&    20 &    29 &    51 &    69 &   111 &   289 \\
$S_{\rm max}$&    29 &    51 &    69 &   111 &   289 &   511 \\
$S_{\rm euc}$&  23.8 &  37.5 &  58.9 &  85.9 & 166.2 & 374.1 \\
\hline
\multicolumn{7}{c}{250~$\mu$m}\\
$\frac{{\rm d}N}{{\rm d}S}$& $2.0 \times 10^8$ & $6.4\times 10^7$ & $1.2\times 10^7$ & $3.1 \times 10^6$ & $2.1\times 10^5$ & $1.7\times 10^4$\\
err$_1$&    38 &    22 &    28 &    35 &    23 &     6 \\
err$_2$&    10 &     6 &     7 &     6 &     4 &    19 \\
err$_3$&     4 &     3 &     7 &     4 &     7 &    23 \\
err$_4$&    11 &    19 &    30 &    28 &    30 &     8 \\
\hline
\multicolumn{7}{c}{350~$\mu$m}\\
$\frac{{\rm d}N}{{\rm d}S}$ & $1.1\times 10^8$ & 3.5$\times 10^7$ & $5.3\times 10^6$ & $1.1\times 10^6$ & $6.2\times 10^4$ & $4.7\times 10^3$\\
err$_1$&    49 &    34 &    44 &    56 &   25 &   129 \\
err$_2$&    18 &    14 &    17 &     6 &     5 &    12 \\
err$_3$&     7 &     4 &    10 &     7 &    15 &    43 \\
err$_4$&    23 &    13 &    33 &     8 &    12 &    64 \\
\hline
\multicolumn{7}{c}{500~$\mu$m}\\
$\frac{{\rm d}N}{{\rm d}S} $ & $3.6\times 10^7$ & $1.1\times 10^7$ & $1.6\times 10^6$ & $2.3\times 10^5$ & $1.3\times 10^4$ & $1.3\times 10^3$\\
err$_1$&    83 &    50 &    62 &    56 &   45 &     0 \\
err$_2$&    31 &    18 &    25 &    15 &    18 &     7 \\
err$_3$&    10 &     6 &    18 &    14 &    33 &    50 \\
err$_4$&     5 &    17 &    48 &    27 &    20 &     0 \\
\hline
\end{tabular}\vspace*{-2mm}
\tablefoot{Bin limits and Euclidian weighted central fluxes are given in mJy.  Counts are in $/{\rm sr}^{-1}{\rm Jy}^{-1}$. Errors $1{-}4$ are fractional errors in percentages arising from: flux-deboosting, completeness corrections, Poisson statistics and field-field variations respectively.}
\vspace*{-3mm}
\end{table}