\begin{table}%t1
\caption{\label{tab1}NGC 7129 fluxes measured from PACS spectra.}
\vspace{-1mm}
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
Species& Transition         & $\lambda$ & $E_{\rm u}$ & Int. Flux  \\
        &                    &           &            & $10^{-18}$  \\
        &                    & $\mu$m    & K          & W m$^{-2}$  \\
\hline
H$_2$O & o 2$_{12}$--1$_{01}$ & 179.5 & 114.1  & 241  \\
       & o 2$_{21}$--2$_{12}$ & 180.5 & 194.1  & 120  \\
       & o 2$_{21}$--1$_{10}$ & 108.0 & 194.1  & 295  \\
       & o 3$_{03}$--2$_{12}$ & 174.6 & 196.8  & 227  \\
       & p 3$_{13}$--2$_{02}$ & 138.5 & 204.7  & 194  \\
       & p 4$_{04}$--3$_{13}$ & 125.4 & 319.5  & 113  \\
       & o 4$_{14}$--3$_{03}$ & 113.5 & 323.5 & 596\tablefootmark{a} \\
       & p 3$_{22}$--2$_{11}$ & 90.0 & 296.8  & 113  \\
       & o 4$_{23}$--3$_{12}$ & 78.7  & 432.2  & 308\tablefootmark{b}  \\
       & o 8$_{18}$--7$_{07}$ & 63.3 & 1070.7  &  66  \\
OH     & 1/2--3/2             & 79.1  & 181    & 209  \\
       & 1/2--3/2             & 79.2  & 181    & 182  \\
       & 3/2, 7/2--3/2,5/2     & 84.4  & 291    & 290\tablefootmark{c}  \\
       & 3/2, 7/2--3/2,5/2     & 84.6  & 291    & 181  \\
OI     & $^3P_1$--$^3P_2$   & 63.2  & 227.7  & 802 \\
       & $^3P_0$--$^3P_2$   & 145.5 & 326.6  &  50\tablefootmark{d}  \\
CO     & 14--13               & 186.0   & 580.5  & 368  \\
       & 16--15               & 162.8   & 751.7  & 336  \\
       & 18--17               & 144.8 & 945.0  & 308  \\
       & 22--21               & 118.6 & 1397.4 & 273  \\
       & 24--23               & 108.8 & 1656.5 & 173  \\
       & 29--28               & 90.2 & 2400.0 & 153  \\
       & 30--29               & 87.2 & 2564.8 & 246  \\
       & 32--31               & 81.8  & 2911.2 & 144  \\
       & 33--32               & 79.4  & 3092.5 & 112  \\
\hline
\end{tabular}
\vspace{-1mm}
\tablefoot {\tablefoottext{a}{Blended with CO (23--22);}
\tablefoottext{b}{Edge effect may have increased the flux;}
\tablefoottext{c}{blended with CO (31--30);}
\tablefoottext{d}{very uncertain.}}
\vspace{-3mm}
\end{table}