\begin{table}%t3
\caption{\label{tab:params}SED parameters for the two blazars. Peak fluxes, $\nu F(\nu)$, in $\hbox{erg}~\hbox{cm}^{-2}~\hbox{s}^{-1}$.} \vspace*{-1.5mm}
%\centering
\par
%
\par
\begin{tabular}{lcc}
\hline \hline 
Name &  [HB89]0906+015 & PKS0907+022 \\ 
\hline 
$\log_{10}(\nu_{\rm p}^{\rm s})$[Hz] & 12.6 & 13.3 \\ 
$\log_{10}(\nu_{\rm p}^{\rm s}F(\nu_{\rm p}^{\rm s}))$ & $-11.5$ & $-12.0$ \\ 
$\log_{10}(\nu_{\rm p}^{\rm IC})$[Hz] & 20.9 & --\\ 
$\log_{10}(\nu_{\rm p}^{\rm IC}F(\nu_{\rm p}^{\rm IC}))$ & $-10.3$ & -- \\ 
\hline
\end{tabular} \vspace*{-2.5mm}
\end{table}