\begin{table} %t2
\caption{\label{tab:HA_fluxes}GMRT, ATCA, UKIDSS, and \textit{Spitzer} flux density measurements and IRAS $3\sigma$ upper limits for the two blazars.}\vspace*{-1.5mm}
%\centering
\par
%
\par
\begin{tabular}{lcc}
\hline\hline
Flux (mJy) & [HB89] 0906+015 & PKS 0907+022\\
\hline
$S_{332~\rm MHz}$ & 941 & 144\\
$S_{18~\rm GHz}$ & $1101\pm 55$ & $97\pm 5$\\
$S_{24~\rm GHz}$ & $742\pm 37$ & $69\pm 4$\\
$S_{1.03~\mu\rm m}$ & $0.38$ & 0.22\\
$S_{1.25~\mu\rm m}$ & $0.97$ & 0.24\\
$S_{1.63~\mu\rm m}$ & $0.47$ & 0.34\\
$S_{2.20~\mu\rm m}$ & $0.80$ & 0.54\\
$S_{3.6~\mu\rm m}$ & $1.46\pm 0.09$ & --\\
$S_{4.5~\mu\rm m}$ & $2.05\pm 0.10$ & --\\
$S_{5.8~\mu\rm m}$ & $2.80\pm 0.12$ & --\\
$S_{8.0~\mu\rm m}$ & $4.2\pm 0.2$ & --\\
$S_{24~\mu\rm m}$ & $12.1\pm 0.3$ & --\\
$S_{12~\mu\rm m}$ & $< $23 & $< $38 \\
$S_{25~\mu\rm m}$ & $< $42 & $< $58 \\
$S_{60~\mu\rm m}$ & $< $40 & $< $38 \\
$S_{100~\mu\rm m}$ &$< $84 & $< $145 \\
\hline
\end{tabular}\vspace*{-2mm}
\end{table}