\begin{table}%t1
\caption{\label{tab1}Best fit line parameters.} 
%\centering
$$
\begin{tabular}{lll r@{.}l c r@{ $\pm$ }l }
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Species & Line & Band &  \multicolumn{2}{c}{$\nu$} & $\nu_{\rm offset}$ & \multicolumn{2}{c}{$S_{\rm peak}$} \\
&& & \multicolumn{2}{c}{[GHz]} & [GHz] & \multicolumn{2}{c}{[Jy]} \\
\hline
12CO & 4--3 & SLW & 461&0 &  0.48 &  57.1 &  12.6  \\
 & 5--4 & SLW &  576&3 &  0.09 & 61.6  &  5.8 \\ 
 & 6--5 & SLW &  691&5 &  0.36 &  80.7 &  1.1 \\
 & 7--6 & SLW &  806&7 &  0.46 &  154 &  2  \\
 & 8--7 & SLW &  921&8 &  0.45 &  154 &  4  \\ 
 & 9--8   & SSW & 1037& &  0.51 &  140 &  6  \\
 & 10--9  & SSW & 1152& &  0.46 &  170 &  7  \\
 & 11--10 & SSW & 1267& &  0.53 &  179 &  15 \\
 & 12--11 & SSW & 1382& &  0.70 &  183 &  7  \\
 & 13--12 & SSW & 1497& &  0.71 &  192 & 14  \\
13CO & 5--4 & SLW & 550&9 &   0.52 &  22.8 &  3.4  \\
& 6--5 & SLW & 661&1 &   0.74 &  32.9 &  3.0 \\
& 7--6 & SLW & 771&2 &   0.61 &  25.9 &  4.6 \\
& 8--7 & SLW & 881&3 &   0.82 &  65.7 &  3.8 \\
 {[}C~{\sc i}]  & & SLW &  492&2 &   -0.08 &  29.9 &  6.5 \\
 {[}C~{\sc i}]  & & SLW &  809&3 &   0.50 &  26.8 &  3.3 \\
\hline
\end{tabular}$$
\end{table}