\begin{table}%t1
\caption{Fluxes measured in the central pixel.\label{sourcecatalogueshort}}%\vspace*{-2mm}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l l l l l}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{l}{Species} & \multicolumn{1}{c}{Transition} & \multicolumn{1}{c}{Wave} & \multicolumn{1}{c}{Int intensity} & \multicolumn{1}{c}{Intens error} \\
\multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{c}{} & \multicolumn{1}{c}{$\mu$m} & \multicolumn{1}{c}{W m$^{-2}$ sr$^{-1}$} & \multicolumn{1}{c}{W m$^{-2}$ sr$^{-1}$} \\
\hline
CO	&\j43	 &650.1	  &2.85 (--8) &6.93 (--10)\\
CI	&$^3$P$_1$--$^3$P$_0$	 &609.0  &4.86 (--9) &9.96 (--10)\\
HCO$^+$	&\j65	 &560.5	  &3.99 (--9) &4.29 (--10)\\
$^{13}$CO	&\j54	 &544.1	  &1.66 (--8) &5.04 (--10)\\
CO	&\j54	 &520.3	  &6.81 (--8) &3.39 (--10)\\
HCO$^+$	&\j76	 &480.3	  &1.02 (--8) &1.35 (--9)\\
$^{13}$CO	&\j65	 &453.5	  &2.44 (--8) &3.21 (--9)\\
CO	&\j65	 &433.5	  &1.15 (--7) &1.47 (--8)\\
HCO$^+$	&\j87	 &420.3	  &1.32 (--8) &2.10 (--9)\\
H$_2$O	&2$_{11}$--2$_{02}$&398.6	  &2.33 (--8) &3.03 (--9)\\
$^{13}$CO	&\j76	 &388.7	  &3.66 (--8) &5.88 (--9)\\
CO	&\j76	 &371.6	  &2.14 (--7) &1.29 (--9)\\
CI	&$^3$P$_2$--$^3$P$_1$	 &370.5	  &3.03 (--8) &1.26 (--9)\\
$^{13}$CO	&\j87	 &340.1	  &6.79 (--8) &1.80 (--8)\\
CO	&\j87	 &325.2	  &3.15 (--7) &4.56 (--8)\\
CO	&\j98	 &289.1	  &4.89 (--7) &4.23 (--9)\\
CO	&$J=10{-}9~$&260.2	  &5.94 (--7) &1.01 (--8)\\
CO	&$J=11{-}10~$&236.6	  &7.26 (--7) &5.46 (--9)\\
CO	&$J=12{-}11~$&216.9	  &7.44 (--7) &6.72 (--9)\\
NII	&$^3$P$_1$--$^3$P$_0$&205.2  &1.45 (--7) &4.71 (--8)\\
CO	&$J=13{-}12~$&200.3	  &6.90 (--7) &3.96 (--8)\\
\hline
\end{tabular}%\vspace*{-3mm}
\end{table}