\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{\label{TabLFtot}Total IR luminosity function in the GOODS-N.} 
\begin{tabular}{ccccccccccc}
\hline  \hline \noalign{\smallskip}
$\log_{10}~L_{\rm IR}$ ($L_{\odot}$) & \multicolumn{10}{c}{$\log_{10}\Phi$~(Mpc$^{-3}$~dex$^{-1}$)}  \\
& $0.0 \leq z < 0.3$ & $0.3 \leq z < 0.45$ & $0.45 \leq z < 0.6$ &$0.6 \leq z < 0.8$ & $0.8 \leq z < 1.0$ & $1.0 \leq z < 1.2$ & $1.2 \leq z < 1.7$ & $1.7 \leq z < 2.0$ & $2.0 \leq z < 2.5$ & $2.5 \leq z < 3.0$\\
\hline
 8.75  & $-2.08\pm 0.98$  & & &  & & & & & &   \\
9.25   & $-1.71 \pm 0.61$ & & &  & & & & & &  \\
9.75   & $-1.95 \pm 0.47$   &  & & & & & & &&     \\
10.25  & $-2.18 \pm 0.28$ &  $-2.63 \pm 0.64$  & & & & && & &   \\
10.75  & $-2.67 \pm 0.38$  & $-2.82 \pm 0.38$ &  $-2.04 \pm 0.37$ &&&&&&&\\    11.25    & $-3.52\pm 0.98$  &  $-3.25 \pm 0.50$ &  $-2.93 \pm 0.29$ & $-2.59\pm0.63$  &  $-3.11 \pm 0.46$ & $-2.91 \pm 0.94$ && & &\\
11.75   & &  &   $-4.02 \pm 0.98$ &  $-3.61 \pm 0.45$ & $-2.86 \pm 0.24$ & $-2.36 \pm 0.45$ & $-3.23 \pm 0.69$ & & &   \\
 12.25   & & &  &  $-4.33 \pm 0.88$ &  $-4.16 \pm 0.71$ & $-3.92 \pm 0.50$ &  $-3.52 \pm 0.36$ &  $-3.99 \pm 0.56$ &  & \\
 12.75   & &  & &  & &  & $-4.29 \pm 0.45$ &  $-3.75 \pm 0.73$ &  $-4.46 \pm 0.50$  & $-4.32 \pm 0.83$\\
13.25     & & & & & & & & &   $-4.45 \pm 0.50$ &  $-4.18 \pm 0.89$ \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}