\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{TabLF160}Rest-frame 90~$\mu$m luminosity function in the GOODS-N.}
\begin{tabular}{rcccccc}
\hline  \hline\noalign{\smallskip}
$\log _{10} L_{90~\mu {\rm m}}$ ($L_{\odot}$) & \multicolumn{6}{c}{$\log_{10}\Phi$~(Mpc$^{-3}$~dex$^{-1}$)} \\
& $0.0 \leq z < 0.5$ & $0.5 \leq z < 0.8$ & $0.8 \leq z < 1.2$ &$1.2 \leq z < 2.0$ & $2.0 \leq z < 3.0$ & $3.0 \leq z < 4.2$\\
\hline
 9.2   &  $-1.63\pm0.41$      &  &   &   &   & \\
 9.8   & $-2.44\pm0.33$     &  &    &   &     &       \\
10.4    & $-2.64\pm0.21$   &  $-2.28\pm0.40$      &                                   &                                &                                    & \\
11.0    & $-3.20\pm0.25$  &   $-2.95\pm0.21$     &    $-2.86\pm0.26$   &                                 &                                      &        \\
11.6     &                               &   $-3.92\pm0.38$     &   $-3.45\pm0.19$    &    $-3.18\pm0.47$ &                                 &                       \\
12.2      &                               &                                 &   $-4.80\pm0.71$     & $-4.37\pm0.29$   &   $-4.27\pm0.35$  &  $-4.31\pm0.61$ \\
12.8      &                                &                                &                                   &                                 &  $-5.19\pm0.58$   &  $-5.29\pm0.71$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}