\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{TabLF100}Rest-frame 60~$\mu$m luminosity function in the GOODS-N.} 
\begin{tabular}{rcccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
log$_{10}~L_{60~\mu {\rm m}}$ ($L_{\odot}$) & \multicolumn{6}{c}{$\log_{10} \Phi$~(Mpc$^{-3}$~dex$^{-1}$)} \\
& $0.0 \leq z < 0.4$ & $0.4 \leq z < 0.6$ & $0.6 \leq z < 1.1$ & $1.1 \leq z < 1.9$ & $1.9 \leq z < 2.9$ & $2.9 \leq z < 4.2$\\
\hline
  8.3 & $-2.03\pm0.73$  &   & & & & \\
  8.9 &   $-1.89\pm0.41 $ & & & & &      \\
9.5 &    $-2.60\pm0.34$  &  & &   & &        \\
10.1 &   $-2.79\pm0.25$    &  $-2.72\pm0.39$      &         &                                       &                                      &  \\
10.7 &   $-3.47\pm0.45$    &  $-2.73\pm0.17$     &   $-2.97\pm0.50$      &                                        &                                      &    \\
11.3 &                                  &   $-3.60\pm0.35$    &    $-3.16\pm0.14$     &   $-3.84\pm0.43$      &                                   &    \\
11.9 &                                 &                                    &  $-4.18\pm0.33$     &   $-3.96\pm0.26$       &   $-3.98\pm0.81$     &  \\
12.5 &                                 &                                    &  &  $-5.06\pm0.58$     &    $-4.54\pm0.38$  &  \\
13.1 &                                 &                                    &                                    &                                      &   $-5.68\pm0.89$   & $-5.39\pm0.72$ \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}