\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:Phot}Photometry.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccc}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Wavelength & Flux\tablefootmark{a} (mJy)     & Observatory/Instrument       \\
 \hline
250 $\mu$m         & 366 $\pm$ 55  & {\it Herschel}/SPIRE \\
350 $\mu$m         & 429 $\pm$ 64  & {\it Herschel}/SPIRE \\
352 $\mu$m         & 520 $\pm$ 70  & APEX/SABOCA\tablefootmark{b}\\
434 $\mu$m         & 430 $\pm$ 40  & SMA\tablefootmark{b} \\
450 $\mu$m         & 480 $\pm$ 54  & SCUBA-2 \\
500 $\mu$m         & 325 $\pm$ 49  & {\it Herschel}/SPIRE \\
850 $\mu$m         & 115 $\pm$ 13   & SCUBA-2 \\
870 $\mu$m         & 106 $\pm$ 12   & APEX/LABOCA\tablefootmark{b} \\
1.2 mm	            & 26 $\pm$ 4    & SMA\tablefootmark{b} \\
2.17 mm	    & 2.0 $\pm$ 0.25    & PdBI\tablefootmark{b} \\
2.80 mm	    & 1.4 $\pm$ 0.25    & PdBI\tablefootmark{b} \\
8.57 mm	    & 0.13 $\pm$ 0.05   & GBT/Zpectrometer\tablefootmark{b} \\
3.55 cm	    & 0.240 $\pm$ 0.030 & VLA/X \\
4.49 cm	    & 0.240 $\pm$ 0.055 & VLA/C \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot {\tablefoottext{a}{Errors include uncertainty in absolute flux calibration;}
\tablefoottext{b}{see \citet{swinbank10a}, also for $\lambda_{\rm obs}<250~\mu$m.}}
\end{table}