\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{lines}New weak \ion{Fe}{ii} line list added to the \ion{Fe}{i} and \ion{Fe}{ii} line list of \cite{ro08}.} 
\begin{tabular}{cccc} 
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\lambda~[\AA]$& Ion & $EP$ & $\log~g_{\rm f}$ \\ \hline
 4893.82 &  \ion{Fe}{ii} &  2.83  &    --4.45\\
 4923.93 &  \ion{Fe}{ii} &  2.88  &    --1.35\\
 4993.35 &  \ion{Fe}{ii} &  2.81  &    --3.56\\
 5100.66 &  \ion{Fe}{ii} &  2.81  &    --4.16\\
 5132.67 &  \ion{Fe}{ii} &  2.81  &    --3.95\\
 5197.58 &  \ion{Fe}{ii} &  3.23  &    --2.23\\
 5234.63 &  \ion{Fe}{ii} &  3.22  &    --2.22\\
 5256.94 &  \ion{Fe}{ii} &  2.89  &    --4.25\\
 5325.56 &  \ion{Fe}{ii} &  3.22  &    --3.18\\
 5414.07 &  \ion{Fe}{ii} &  3.22  &    --3.54\\
 5425.26 &  \ion{Fe}{ii} &   3.2  &    --3.27\\
 5534.85 &  \ion{Fe}{ii} &  3.24  &    --2.75\\
 5932.06 &  \ion{Fe}{ii} &   3.2  &    --4.81\\
 7135.02 &  \ion{Fe}{ii} &  6.21  &    --2.60\\
 7301.56 &  \ion{Fe}{ii} &  3.89  &    --3.68\\
 7310.22 &  \ion{Fe}{ii} &  3.89  &    --3.36\\
 7672.37 &  \ion{Fe}{ii} &  3.15  &    --5.19\\
 7777.11 &  \ion{Fe}{ii} &  3.20  &    --5.24\\
 7801.24 &  \ion{Fe}{ii} &  5.91  &    --2.94\\
 7841.39 &  \ion{Fe}{ii} &  3.90  &    --3.72\\
 8250.34 &  \ion{Fe}{ii} &  5.22  &    --3.29\\
 8264.72 &  \ion{Fe}{ii} &  6.81  &    --2.08\\
 8324.96 &  \ion{Fe}{ii} &  6.22  &    --2.75\\
 8330.59 &  \ion{Fe}{ii} &  6.22  &    --2.35\\
 8490.08 &  \ion{Fe}{ii} &  9.74  &     0.34\\
 8981.13 &  \ion{Fe}{ii} &  6.72  &    --2.18\\
 8990.39 &  \ion{Fe}{ii} &  6.23  &    --2.38\\
 9095.11 &  \ion{Fe}{ii} &  9.65  &     0.27\\
 9122.92 &  \ion{Fe}{ii} &  9.85  &     0.53\\
 9132.37 &  \ion{Fe}{ii} &  9.85  &     0.51\\
 9187.16 &  \ion{Fe}{ii} &  9.70  &     0.25\\
 9244.74 &  \ion{Fe}{ii} &  6.22  &    --2.40\\
 9297.27 &  \ion{Fe}{ii} &  9.65  &     0.41\\
 9464.88 &  \ion{Fe}{ii} &  6.09  &    --2.54\\
 9572.60 &  \ion{Fe}{ii} &  5.82  &    --2.87\\
 9843.19 &  \ion{Fe}{ii} &  6.14  &    --2.60\\
 9849.74 &  \ion{Fe}{ii} &  6.73  &    --2.30\\
 9956.31 &  \ion{Fe}{ii} &  5.48  &    --2.95\\\hline
\end{tabular}\vspace*{-3mm}
\end{table}