\begin{table}%t2
  \caption{\label{tab:fitparameters}Main parameters of the best-fitting point-lens limb-darkened
      source model, using the linear limb-darkening law.}
  \small
  %\centering
\par
  \begin{tabular}{p{3cm}l}
    \hline\hline\noalign{\smallskip}
      Parameter & Value \& Errors \\
    \hline
     \noalign{\smallskip}
      ~~~ $\to$ (HJD-2~450~000)\dotfill & $4632.56037\ {\scriptstyle (-0.00027 +0.00019)}$ ~~~\\
      ~~~ $\uo$\dotfill & $0.00276 \ {\scriptstyle (-0.00020 +0.00021)}$ ~~~\\
      ~~~ $\tE$ (days)\dotfill & $16.361 \ {\scriptstyle (-0.077 +0.071)}$ ~~~\\
      ~~~ $\rhoS$\dotfill & $0.02195 \ {\scriptstyle (-0.00011 +0.00010)}$ ~~~\\
      ~~~ $u_{\Vs}$ \dotfill & $0.773 \ {\scriptstyle (-0.011 +0.014)}$ ~~~\\
      ~~~ $u_r$ \dotfill & $0.642 \ {\scriptstyle (-0.058 +0.087)}$~~~\\
      ~~~ $u_R$ \dotfill & $0.617 \ {\scriptstyle (-0.046 +0.071)}$~~~\\
      ~~~ $u_{\rm MOA}$ \dotfill & $0.593 \ {\scriptstyle (-0.037 +0.041)}$~~~\\
      ~~~ $u_{\Is}$ \dotfill & $0.569 \ {\scriptstyle (-0.007 +0.005)}$~~~\\
      ~~~ $u_{I}$ \dotfill & $0.528 \ {\scriptstyle (-0.008 +0.009)}$~~~\\
      ~~~ $\chidof$\dotfill & $2317.7/(2049-34)=1.150$ ~~~\\ 
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}