\begin{table}%[h]%ta2
%%\centering
\par
\caption{\label{tab_vsinikalib}Calibration stars for $\sigma_{0}$, sorted by (${ b}-{ v}$).}
\begin{tabular}{lcccll}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
{\rm Identifier} & $( {b}- {v})$ & $v\sin{i}_{{\rm Valenti}}$  & {\rm Instrument}   & $\sigma_{{\rm CCF}}$& $\sigma_{0}$ \\
           & {\rm mag}    & {\rm km~s}$^{-1}$ & &  {\rm km~s}$^{-1}$  & {\rm km~s}$^{-1}$  \\
\hline
{\rm HD}~ 76932 &	0.53 & 	2.6$^{a}$ & {\rm FEROS} & $4.97 \pm 2.77$ &	$4.76 \pm 2.89$\\
{\rm HD}~ 1581  &	0.61 &	3.0 & {\rm FEROS} & $4.95  \pm  0.04$ &	$4.66 \pm 0.11$\\
{\rm HD}~ 1581 & 0.61 &	3.0 & {\rm HARPS} & $4.47 \pm 0.04$ & $4.18 \pm 0.05$ \\
{\rm HD}~ 20794 &	0.71 &	1.5 & {\rm FEROS} &	$4.71 \pm 0.03$ &	$4.63 \pm 0.06$\\
{\rm HD}~ 20794 & 0.71 &	1.5 & {\rm HARPS} & $3.97 \pm 0.03$ & $3.89 \pm 0.03$\\
{\rm HD}~115617 &	0.71 &	2.2 & {\rm FEROS} &	$4.82 \pm 0.04$ &	$4.66 \pm 0.08$\\
{\rm HD}~128620 &	0.71 &	2.3 & {\rm FEROS} &	$4.85 \pm 0.03$ &	$4.68 \pm 0.08$\\
{\rm HD}~ 10700 &	0.72 &	1.3 & {\rm FEROS} &	$4.77 \pm 0.02$ &	$4.72 \pm 0.05$\\
{\rm HD}~ 10700 & 0.72 &	1.3 & {\rm HARPS} & $3.28 \pm 0.03$ & $3.21 \pm 0.03$\\
{\rm HD}~ 73752 &	0.73 &	3.3$^a$ & {\rm FEROS} &	$4.92 \pm 0.02$ &	$4.63 \pm 0.11$\\
{\rm HD}~ 13445 &	0.77 &	2.4 & {\rm FEROS} &	$4.82 \pm 0.03$ &	$4.63 \pm 0.09$\\
{\rm HD}~ 72673 &	0.79 &	2.7$^a$ & {\rm FEROS} &	$4.89 \pm 0.02$ &	$4.65 \pm 0.09$\\
{\rm HD}~ 72673 & 0.79 &	2.7$^a$ & {\rm HARPS} & $4.10\pm 0.03$ & $3.85 \pm 0.05$\\
{\rm HD}~ 4628  &	0.88 &	2.0 & {\rm FEROS} &	$4.89 \pm 0.03$ &	$4.76 \pm 0.07$\\
{\rm HD}~ 4628 & 0.88 &	2.0 & {\rm HARPS} & $4.01 \pm 0.02$ & $3.87 \pm 0.04$\\
{\rm HD}~ 22049 &	0.88 &	2.4 & {\rm FEROS} &	$4.83 \pm 0.02$ &	$4.64 \pm 0.09$\\
{\rm HD}~ 22049 & 0.88 &	2.4 & {\rm HARPS} & $4.09 \pm 0.02$ & $3.89 \pm 0.04$\\
{\rm HD}~128621 &	0.88 &	0.9 & {\rm FEROS} &	$4.81 \pm 0.03$ &	$4.78 \pm 0.04$\\
%{\rm HD}~191408 &	0.88 &	1.8 &	4.72 &	4.62\\
{\rm HD}~ 23249 &	0.92 &	2.6 & {\rm FEROS} &	$4.95 \pm 0.02$ &	$4.74 \pm 0.09$\\
{\rm HD}~ 23249 & 0.92 &	2.6 & {\rm HARPS} & $4.02\pm0.02$ & $3.78 \pm 0.05$\\
{\rm HD}~ 82106 &	1.00 & 	3.1 & {\rm FEROS} &	$5.04 \pm 0.02$ &	$4.74 \pm 0.11$\\
{\rm HD}~ 32147 &	1.06 &	1.7 & {\rm FEROS} &	$4.95 \pm 0.03$ &	$4.86 \pm 0.06$\\
{\rm HD}~ 32147 & 1.06 &	1.7 & {\rm HARPS} & $3.94\pm0.02$ & $3.84 \pm 0.03$\\
{\rm HD}~131977 &	1.11 &	2.6 & {\rm FEROS} &	$5.06 \pm 0.02$ &	$4.85 \pm 0.09$\\
{\rm HD}~ 81797 &	1.48 &	1.4$^{b}$ & {\rm FEROS} &	$5.26 \pm 0.06$ &	$5.20 \pm 0.08$\\
{\rm HD}~ 81797 & 1.48 &	1.4$^{b}$ & {\rm HARPS} & $4.43\pm0.02$ & $4.37 \pm 0.02$\\
%{\rm HD}~152751 &	1.58 &	2.7 &	5.36 &	5.16\\
\hline
 \end{tabular}
\tablefoot{The error for $v\sin i$ is 0.5~km~s$^{-1}$.} 
\tablebib{Valenti \& Fischer (\cite{Valenti2005}); 
$^a$Reiners \& Schmitt~(\cite{Reiners2003});  
$^b$Gray \& Toner~(\cite{Gray1986}).}
\end{table}