\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tab2}Optical and NIR magnitudes of the two comparison stars in the 00291+59 field used for flux calibration.}
\begin{tabular}{ccccl}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Star & 1 & 2 & Reference \\
RA & 00$^{\rm h}$29$^{\rm m}$05.38$^{\rm s}$ & 00$^{\rm h}$29$^{\rm m}$05.3$^{\rm s}$ &\\
Dec & +59$^{\rm d}$34$^{\rm m}$32.17$^{\rm s}$ & +59$^{\rm d}$34$^{\rm m}$20.9$^{\rm s}$&\\
\hline
$B$ &17.03 $\pm$ 0.04&16.51 $\pm$ 0.04&FTN; this paper \\
$V$ &16.02 $\pm$ 0.02&15.60 $\pm$ 0.02&FTN; this paper \\
$r^\prime$&15.41 $\pm$ 0.01&15.07 $\pm$ 0.01&\citealp{tor08a} \\
$R$ &15.39 $\pm$ 0.05&15.07 $\pm$ 0.05&FTN; this paper \\
$i^\prime$&15.46 $\pm$ 0.02&15.22 $\pm$ 0.02&FTN; this paper \\
$y$ &14.81 $\pm$ 0.14&14.72 $\pm$ 0.13&FTN; this paper \\
$J$ &13.80 $\pm$ 0.02&13.75 $\pm$ 0.02&2MASS\\
$H$ &13.39 $\pm$ 0.03&13.29 $\pm$ 0.03&2MASS\\
$K$ &13.24 $\pm$ 0.03&13.24 $\pm$ 0.03&2MASS\\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{2MASS is the Two Micron All Sky Survey.}\vspace*{2.5mm}
\end{table}