\begin{table}
\caption{\label{met_tab}Parameters of EVN 6.7~GHz methanol maser features.}
\begin{tabular}{ccrrcrrcrrr}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Feature &  $V_{\rm LSR}$ & \multicolumn{1}{c}{$F_{\rm peak}$} & Var.\tablefootmark{a} & & \multicolumn{1}{c}{$\Delta x$} & \multicolumn{1}{c}{$\Delta y$} &  & \multicolumn{1}{c}{$V_{\rm x}$} & \multicolumn{1}{c}{$V_{\rm y}$} & \multicolumn{1}{c}{$\Delta|V|/|V| $} \\
        &  (km s$^{-1}$) & \multicolumn{1}{c}{(Jy beam$^{-1}$)} & &  & \multicolumn{1}{c}{(mas)} & \multicolumn{1}{c}{(mas)} &  & \multicolumn{1}{c}{(km s$^{-1}$)} & \multicolumn{1}{c}{(km s$^{-1}$)} &                  \\
\hline
1  & 74.72 & 146.03 & 52\%  & &$ 144.50 \pm  0.08 $ & $  310.91 \pm  0.09 $& & $ 1.9 \pm 0.9  $ & $ 4.8 \pm 0.9 $ & 19\% \\
\par
2  & 75.51 & 113.88 & 21\%  & & $177.17 \pm  0.07 $ & $  233.91 \pm  0.08 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
3  & 74.28 & 103.74 & 76\% & &$ 346.87 \pm  0.08 $ & $  425.90 \pm  0.08 $& & $ 3.6 \pm 0.9 $  & $  -1.2 \pm 0.9 $ & 24\% \\
\par
4  & 74.98 & 102.28 & 12\%  & &$ 186.40 \pm  0.08 $ & $  257.95 \pm  0.08 $& & $ 0.7 \pm 0.8 $  & $ 7.7 \pm 0.9 $ & 12\% \\
\par
5  & 74.81 &  80.64 & 58\%  & &$ 168.17 \pm  0.08 $ & $  241.89 \pm  0.09 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
6  & 80.69 & 53.26 & 62\%   & &$ -47.98 \pm  0.08 $ & $   43.87 \pm  0.08 $& & $ -2.4 \pm 0.8 $ & $ 8.2 \pm 0.9 $ & 11\% \\
\par
7  & 75.86 & 47.43 & 24\%   & &$ 176.27 \pm  0.08 $ & $  239.05 \pm  0.08 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
8  & 81.74 & 37.47 & 18\%   & &$   1.20 \pm  0.07 $ & $    1.27 \pm  0.08 $& & $ -3.4 \pm 0.8 $ & $ -0.9 \pm 0.8 $ & 23\% \\
\par
9  & 74.02 & 36.93 & 93\%  & &$ 156.85 \pm  0.08 $ & $  304.35 \pm  0.09 $& & $  4.2 \pm 0.9 $ & $ 4.3 \pm 1.0 $ & 16\% \\
\par
10 & 82.36 & 36.19 & 6\%    & & $         0       $ & $        0          $& & $ -5.7 \pm 0.8 $ & $ -0.2 \pm 0.8 $ & 14\% \\
\par
11 & 72.70 & 35.76 & 21\%   & &$ 273.15 \pm  0.08 $ & $  277.34 \pm  0.08 $& & $  3.2 \pm 0.8 $ & $  -3.8 \pm 0.9 $ & 18\% \\
\par
12 & 81.21 & 34.26 & 26\%   & &$ -37.21 \pm  0.07 $ & $   61.77 \pm  0.08 $& & $ -3.6 \pm 0.8 $ & $ -3.1 \pm 0.9 $ & 18\% \\
\par
13 & 74.45 & 25.86 & 56\%   & &$ 213.79 \pm  0.09 $ & $  278.25 \pm  0.11 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
14 & 74.28 & 22.88 & 40\%   & &$ 220.58 \pm  0.08 $ & $  275.38 \pm  0.10 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
15 & 74.63 & 21.54 & 70\%  & &$ 309.42 \pm  0.12 $ & $  425.16 \pm  0.16 $& & $ 15.9 \pm 1.6 $ & $  -1.6 \pm 1.9 $ & 10\% \\
\par
16 & 79.46 & 20.61 & 46\%   & &$ -34.98 \pm  0.08 $ & $   47.44 \pm  0.08 $& & $ -3.2 \pm 0.9 $ & $ 5.4 \pm 0.9 $ & 15\% \\
\par
17 & 73.84 & 15.77 & 7\%    & &$ 181.98 \pm  0.08 $ & $  272.74 \pm  0.09 $& & $  0.7 \pm 0.9 $ & $ -1.5 \pm 1.0 $ & 60\% \\
\par
18 & 73.75 & 13.58 & 60\%   & &$ 244.61 \pm  0.09 $ & $  276.21 \pm  0.10 $& & $ 12.1 \pm 1.0 $ & $ 3.2 \pm  1.2 $ & 9\% \\
\par
19 & 73.49 & 13.43 & 58\%   & &$ 167.14 \pm  0.08 $ & $  281.57 \pm  0.09 $& & $ -2.6 \pm 0.9 $ & $ -7.1 \pm 1.0 $ & 13\% \\
\par
20 & 74.19 & 12.90 & 60\%   & &$ 194.21 \pm  0.09 $ & $  272.49 \pm  0.13 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
21 & 76.74 & 12.77 & 19\%   & &$ 190.23 \pm  0.07 $ & $  229.99 \pm  0.08 $& & $ 10.0 \pm 0.8 $ & $ -1.2 \pm 0.9 $  & 8\% \\
\par
22 & 74.89 & 12.28 & 73\%  & &$ 344.95 \pm  0.19 $ & $  418.82 \pm  0.21 $& & $ 14.6 \pm 2.7 $ & $  -5.9 \pm 2.7 $ & 17\% \\
\par
23 & 74.37 & 11.81 & 86\%   & &$ 205.90 \pm  0.12 $ & $  267.36 \pm  0.19 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
24 & 74.02 & 10.06 & 9\%    & &$ 236.52 \pm  0.09 $ & $  289.86 \pm  0.11 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
25 & 80.60 & 10.01 & 36\%   & &$ 331.59 \pm  0.08 $ & $ -143.43 \pm  0.09 $& & $  4.3 \pm 1.0 $ & $ -6.8 \pm 1.1 $ & 14\% \\
\par
26 & 73.23 &  9.75 & 41\%   & &$  73.55 \pm  0.08 $ & $  341.05 \pm  0.09 $& & $  -3.1 \pm 0.9 $ & $ 7.0 \pm 1.0 $ & 13\% \\
\par
27 & 79.28 & 8.23 & 39\%    & &$ 245.63 \pm  0.08 $ & $  -54.11 \pm  0.09 $& & $ 3.0 \pm 0.9 $ & $ -5.5 \pm 1.0 $ & 16\% \\
\par
28 & 81.57 & 8.19 & 13\%    & &$ -49.08 \pm  0.08 $ & $  103.30 \pm  0.09 $& & $  -6.9 \pm 0.9 $ & $ 2.4 \pm 1.0 $ & 13\% \\
\par
29 & 73.23 & 6.81 & 78\%    & &$ 220.62 \pm  0.08 $ & $  223.93 \pm  0.10 $& & $ 3.3 \pm 1.0 $ & $  -1.2 \pm 1.1 $ & 29\% \\
\par
30 & 74.72 & 6.57 & ...      & &$ 191.94 \pm  0.21 $ & $  279.13 \pm  0.22 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
31 & 73.23 & 6.23 & 50\%    & &$ 315.81 \pm  0.08 $ & $  325.45 \pm  0.09 $& & $ 1.3 \pm 1.0 $ & $ -2.0 \pm 1.2 $ & 48\% \\
\par
32 & 74.10 & 5.86 & 35\%    & &$ 228.71 \pm  0.11 $ & $  284.84 \pm  0.16 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
33 & 80.86 & 5.15 & 101\%   & &$   4.59 \pm  0.11 $ & $    8.87 \pm  0.15 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
34 & 77.26 & 4.35 & 31\%    & &$ 196.56 \pm  0.08 $ & $  231.42 \pm  0.09 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
35 & 74.28 & 4.33 & ...      & &$ 191.09 \pm  0.14 $ & $  289.30 \pm  0.25 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
36 & 74.10 & 4.30 & ...      & &$ 183.95 \pm  0.11 $ & $  258.93 \pm  0.16 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
37 & 82.62 & 3.23 & 15\%    & &$ -53.78 \pm  0.08 $ & $   40.29 \pm  0.09 $& & $  -4.3 \pm 1.0 $ & $ 5.2 \pm 1.2 $ & 17\% \\
\par
38 & 83.23 & 3.18 & 38\%    & &$ -49.41 \pm  0.08 $ & $   97.93 \pm  0.09 $& & $ -5.5 \pm 0.9 $ & $ 1.3 \pm 1.0 $ & 17\% \\
\par
39 & 80.25 & 2.81 & 39\%    & &$ 313.27 \pm  0.08 $ & $ -135.59 \pm  0.09 $& & $ 0.1 \pm 1.0 $ & $ -6.7 \pm 1.2 $ & 18\% \\
\par
40 & 73.31 & 2.65 & 135\%    & &$ 185.38 \pm  0.09 $ & $  209.75 \pm  0.11 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
41 & 73.93 & 2.58 & ...      & &$ 176.30 \pm  0.13 $ & $  260.13 \pm  0.29 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
42 & 72.79 & 2.27 & 29\%    & &$ 262.25 \pm  0.10 $ & $  221.26 \pm  0.15 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
43 & 81.48 & 2.06 & 77\%    & &$ -51.58 \pm  0.09 $ & $   39.14 \pm  0.12 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
44 & 78.93 & 1.94 & 24\%    & &$  78.24 \pm  0.08 $ & $  -52.01 \pm  0.09 $& & $  -4.2 \pm 1.0 $ & $ 1.4 \pm 1.2 $ & 24\% \\
\par
45 & 73.58 & 1.85 & ...      & &$ 252.27 \pm  0.11 $ & $  281.21 \pm  0.19 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
46 & 81.04 & 1.79 & 11\%    & &$ -45.07 \pm  0.09 $ & $  -31.48 \pm  0.12 $& & $  -8.1 \pm 1.1  $ & $  0.1 \pm 1.5 $ & 15\% \\
\par
47 & 78.84 & 1.78 & 124\%   & &$ -145.32 \pm 0.15 $ & $  294.05 \pm  0.23 $& & $ -5.7 \pm 1.8 $ & $ 11.4 \pm 2.5 $ & 19\% \\
\par
48 & 73.23 & 1.72 & 136\%   & &$ 117.85 \pm  0.26 $ & $  315.86 \pm  0.44 $& &         ...       &       ...       & ... \\
\par
49 & 72.87 & 1.71 & 28\%    & &$ 331.36 \pm  0.12 $ & $  326.56 \pm  0.17 $& & $  2.0 \pm 2.0 $ & $  -5.4 \pm 2.5 $ & 42\% \\
\par
50 & 80.42 & 1.65 & 67\%    & &$ 118.38 \pm  0.09 $ & $  -15.13 \pm  0.12 $& & $ -3.5 \pm 1.7 $ & $ -2.0 \pm 2.1 $ & 45\% \\
\par
51 & 72.17 & 1.29 & 21\%    & &$ 189.08 \pm  0.09 $ & $  215.22 \pm  0.11 $& & $  1.2 \pm 1.2 $ & $ -1.6 \pm 1.4 $ & 65\% \\
\par
52 & 80.95 & 1.18 & ...      & &$ 285.89 \pm  0.16 $ & $  -92.10 \pm  0.17 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
53 & 78.58 & 1.08 & 76\%   & &$ 361.62 \pm  0.16 $ & $  -60.32 \pm  0.21 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
54 & 79.90 & 1.04 & 58\%    & &$ 148.46 \pm  0.11 $ & $ -102.60 \pm  0.16 $& & $ -3.3 \pm 1.5 $ & $ -11.1 \pm 2.0 $ & 17\% \\
\par
55 & 70.24 & 0.91 & 14\%    & &$ 192.80 \pm  0.09 $ & $   47.85 \pm  0.11 $& & $  -2.4 \pm 1.3 $ & $ -5.2 \pm 1.6 $ & 28\% \\
\par
56 & 83.06 & 0.88 & 25\%    & &$ 202.89 \pm  0.10 $ & $   -1.49 \pm  0.13 $& & $ 1.5 \pm 1.7 $ & $ -3.7 \pm 2.1 $ & 51\% \\
\par
57 & 73.58 & 0.84 & ...      & &$ 221.83 \pm  0.13 $ & $  263.46 \pm  0.18 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
58 & 82.44 & 0.83 & 18\%    & &$ 211.57 \pm  0.25 $ & $  -10.52 \pm  0.33 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
59 & 78.49 & 0.78 & 32\%    & &$ 365.62 \pm  0.10 $ & $  -53.08 \pm  0.16 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
60 & 69.80 & 0.76 & 45\%    & &$ -54.83 \pm  0.11 $ & $  303.27 \pm  0.15 $& & $  -5.4 \pm 1.5 $ & $ 10.0 \pm 2.0 $ & 17\% \\
\par
61 & 76.56 & 0.69 & ...      & &$  84.27 \pm  0.24 $ & $  381.13 \pm  0.26 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
62 & 79.81 & 0.60 & 57\%    & &$ 110.44 \pm  0.16 $ & $  -67.92 \pm  0.24 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
63 & 80.16 & 0.55 & 40\%    & &$ 109.85 \pm  0.18 $ & $  -72.17 \pm  0.26 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
64 & 80.16 & 0.54 & 28\%    & &$ 369.64 \pm  0.19 $ & $ -142.39 \pm  0.24 $& & $ -2.2 \pm 3.0 $ & $ -10.4 \pm 3.2 $ & 30\% \\
\par
65 & 78.76 & 0.47 & 7\%     & &$  18.53 \pm  0.14 $ & $  298.80 \pm  0.22 $& & $ 1.4 \pm 2.4 $ & $ 7.4 \pm 3.2 $ & 43\% \\
\par
66 & 76.91 & 0.47 & ...      & &$ 165.18 \pm  0.25 $ & $  -23.41 \pm  0.28 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
67 & 79.72 & 0.46 & 42\%    & &$ 160.89 \pm  0.16 $ & $  -26.57 \pm  0.27 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
68 & 78.23 & 0.41 & 18\%    & &$  83.31 \pm  0.13 $ & $  -38.89 \pm  0.18 $& & $  -1.9 \pm 2.3 $ & $ -0.8 \pm 2.8 $ & 114\% \\
\par
69 & 80.25 & 0.37 & 62\%    & &$ 354.72  \pm 0.21 $ & $ -140.73 \pm  0.38 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
70 & 77.44 & 0.36 & 65\%    & &$ -30.76 \pm  0.14 $ & $   69.63 \pm  0.22 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
71 & 77.70 & 0.29 & 85\%   & &$ -142.36 \pm 0.26 $ & $  302.09 \pm  0.41 $& & $  -9.4 \pm 3.7 $ & $ 9.1 \pm 5.1 $ & 34\% \\
\par
72 & 78.76 & 0.25 & 20\%    & &$  -1.08 \pm  0.26 $ & $  313.38 \pm  0.38 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
73 & 78.23 & 0.25 & 23\%    & &$ 167.15 \pm  0.19 $ & $  -25.88 \pm  0.33 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
74 & 79.20 & 0.24 & 46\%    & &$ -65.58 \pm  0.19 $ & $  102.70 \pm  0.32 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
75 & 77.88 & 0.22 & 45\%    & &$ -69.95 \pm  0.33 $ & $  103.10 \pm  0.44 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
76 & 78.14 & 0.19 & 40\%    & &$ 200.35 \pm  0.35 $ & $  178.88 \pm  0.46 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
77 & 78.14 & 0.17 & 54\%    & &$ -68.92 \pm  0.37 $ & $  103.28 \pm  0.62 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
78 & 77.35 & 0.16 & 47\%    & &$ -151.21 \pm 0.28 $ & $  303.05 \pm  0.43 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
79 & 72.35 & 0.13 & 28\%    & &$ 178.61 \pm  0.38 $ & $  159.23 \pm  0.56 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
80 & 78.32 & 0.12 & 5\%     & &$  50.77 \pm  0.32 $ & $  257.35 \pm  0.50 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
81 & 67.87 & 0.10 & ...      & &$ 178.94 \pm  0.48 $ & $   49.84 \pm  0.55 $& &        ...       &       ...       & ... \\
\par
0  &        &   &   & & $ 131.30 \pm 0.07 $ & $ 149.69 \pm 0.08 $ & &  $   0  $     &      $   0  $     & \\
\par
S  &        &   &   & &         155         &         143         & &               &                   & \\
\hline \noalign{\smallskip}
\multicolumn{10}{c}{Reference Feature: Absolute position}\\
Feature & \multicolumn{3}{c}{RA(J2000)} & \multicolumn{3}{c}{ Dec(J2000) } & & & & \\
        & \multicolumn{3}{c}{(h m s)}     & \multicolumn{3}{c}{(\degr $'$ $''$)}  & & & & \\
\hline
10 &\multicolumn{3}{c}{18:34:40.27658 $\pm$ 0.00014}&\multicolumn{3}{c}{$-$09:00:38.4086 $\pm$ 0.0021} & & & &\\
\end{tabular}
\tablefoot {For each identified feature, the label (given in Col.~1) increases with decreasing brightness. Columns~2$-$4 report the LSR velocity and brightness of the brightest spot and its percent brightness variability. Columns~5 and~6 give the position offset relative to the feature~\#10, in the east and north directions, respectively. Columns~7 and~8 report the projected components of the feature proper motion relative to the center of motion (as~defined in Sect.~\ref{CH3OH_results}, and identified with label~\#0), along the east and north directions, respectively. Column~9 shows the relative error of the proper motion amplitude. ``S''~is the barycenter of the methanol maser distribution as defined in Sect.~\ref{CH3OH_results}. The absolute position of the reference feature~\#10 is reported at the bottom of the table. \\
\tablefoottext{a}{Variability (\%) = (F$_{\rm MAX}$ $-$ F$_{\rm MIN}$ of the brightest spot)/(($F_{\rm MAX}$ + $F_{\rm MIN}$)/2.0).}}
\end{table}