\begin{table}%t7
\caption{\label{t7}{\it Spitzer} mid-IR photometry.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{llllll}\hline\hline\noalign{\smallskip}
Object    & 3.6~$\mu$m & 4.5~$\mu$m & 5.8~$\mu$m & 8.0~$\mu$m & 24~$\mu$m  \\
          & [mJy]      & [mJy]      & [mJy]      & [mJy]      & [mJy]      \\
\hline
J0141582-463358 & 3.29  & 2.47 & 1.86 & 1.61 & 0.20 \\
J1611296-190029 & 4.81  & 3.40 & 2.34 & 1.46 & $<$0.25 \\
J1901391-370017 & 6.48 & 5.02 & 3.53 & 2.07 & $<$2.27 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}