\begin{table}%t3
\caption{\label{t3}Abundance results from the co-added red giant spectrum.}             
%\centering
\par
\begin{tabular}{crcrc}     
\hline\hline \noalign{\smallskip}      
Element &  [X/Fe] & $\sigma$ & $N$ & $\sigma_{\rm tot}$ \\
\hline                    
%
%
Fe$_{\rm Mg I}$\tablefootmark{a} & $-1.41$  & 0.28 & \dots  & \dots \\ 
Fe I  & $-$1.41 &  0.35 & 81 & 0.17  \\
Fe II & $-$1.54 &  0.21 &  8 & 0.25  \\
Mg I  &    0.25 &  0.21 &  2 & 0.20  \\
Al I  &    0.36 &  \dots &  1 & 0.19  \\
Si I  &    0.47 &  0.32 &  5 & 0.15  \\
Ca I  &    0.40 &  0.16 & 11 & 0.21  \\
Sc II &    0.29 &  0.28 &  6 & 0.14  \\
Ti I  &    0.24 &  0.32 & 18 & 0.30  \\
Ti II &    0.61 &  0.39 &  8 & 0.17  \\
 V I  &    0.16 &  0.17 &  6 & 0.29  \\
Cr I  & $-$0.18 &  0.19 &  7 & 0.28  \\
Mn I  & $-$0.18 &  0.20 &  5 & 0.23  \\
Co I  &    0.38 &  0.07 &  3 & 0.18  \\
Ni I  &    0.04 &  0.29 & 16 & 0.14  \\
Cu I  & $-$0.66 &  0.16 &  2 & 0.18  \\
 Y II &    0.30 &  0.29 &  5 & 0.17  \\
Zr II &    0.53 &  \dots &  1 & 0.16  \\
Ba II &    0.36 &  0.16 &  4 & 0.19  \\
La II &    0.67 &  0.10 &  2 & 0.12  \\
Ce II &    0.34 &  \dots &  1 & 0.16  \\
Nd II &    0.45 &  \dots &  1 & 0.16  \\
Dy II &    0.32 &  \dots &  1 & 0.16  \\   
%
\hline                  		       
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{a}{Metallicity estimate based on the Mg I calibration of Walker 
et~al. (\cite{Walker2007}), on the metallicity scale of Carretta \& Gratton (\cite{Carretta1997}).}}\vspace*{-1.5mm}
\end{table}