\begin{table}%t3
%\centering
\par
  \caption{\label{tbl-3}Parameters of the Schechter functions
  fitted to the luminosity distributions.}
  \begin{tabular}{llccc}
  \hline
  \hline
      &  & $\Phi$ & $\alpha$ & $M_i^*$ \\ 
   \hline
  all        & UH &  $103 \pm 16$&    $-1.04 \pm 0.05$&    $-21.91 \pm 0.16$\\
             &  H &  $120 \pm 17$&    $-1.07 \pm 0.05$&    $-22.02 \pm 0.14$\\
             &  L &  $156 \pm 20$&    $-1.14 \pm 0.04$&    $-21.89 \pm 0.12$\\
             & UL &  $100 \pm 21$&    $-1.10 \pm 0.08$&    $-21.65 \pm 0.20$\\
  \hline
   early    & UH &    $72 \pm 14$&    $-1.09 \pm 0.06$&    $-21.95 \pm 0.20$\\
       	     & H        & $   69 \pm 13$&      $ -1.03 \pm 0.06$ &	 $-22.14 \pm 0.20$\\
            &  L &    $79 \pm 13$&    $-0.83 \pm 0.08$&    $-21.79 \pm 0.17$\\
            & UL &    $56 \pm  7$&    $-0.04 \pm 0.22$&    $-21.03 \pm 0.24$\\
  \hline
   late     & UH &        --       &       --  &       -- \\
            &  H &    $29 \pm  10$&   $-1.28 \pm 0.10$&    $-21.80 \pm 0.30$\\
            &  L &    $59 \pm  13$&   $-1.37 \pm 0.06$&    $-21.84 \pm 0.19$\\
            & UL &    $52 \pm  17$&   $-1.33 \pm 0.10$&    $-21.58 \pm 0.27$\\
  \hline
  \end{tabular}
 \vspace*{-3mm} \end{table}