\begin{table}%t2
\caption{\label{tab:xray}List of sources for which X-ray counterparts have been found.}
%%\centering

\par
\begin{tabular}{llcccccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Name (IGR J) & \#  & RA & Dec & error & $l$ & $b$& det. sig & $90\%$  IBIS   & Offset from the\\
&&&& (\arcsec) &  &   &    ($\sigma$)&  confidence radius & IBIS position\\
&&&&&  &   &&(\arcmin)& (\arcmin) \\  
\hline
J02086$-$1742  & 1 & 02h08m34.8s & $-$17\deg39\arcmin33.3\arcsec & 3.3 & 188.9293\deg& $-$69.8490\deg& 28  & 4.5 & 3.6 \\ 
J02524$-$0829  & 1 & 02h52m23.4s & $-$08\deg30\arcmin38.5\arcsec & 3.6 & 185.5565\deg& $-$55.8849\deg& 22 & 2--3 & 1.9 \\
J03184$-$0014  & 1 & 03h18m17.4s & $-$00\deg17\arcmin47.9\arcsec & 5.2 & 181.8103\deg& $-$45.7089\deg& 4.3 & 4 & 4.1\\
J08023$-$6954  & 1 & 08h02m41.8s & $-$69\deg53\arcmin38.7\arcsec & 6.3 & 282.6101\deg& $-$19.5480\deg& 3.2 & 2--6 & 2.3\\
J11427+0854 & 1 & 11h42m27.1s & +08\deg54\arcmin48.0\arcsec & 5.6 & 257.8755\deg& 65.5549\deg & 3.4 & 3.9 & 3.2\\
J11457$-$1827\tablefootmark{\dagger} & 1 & 11h45m40.5s & $-$18\deg27\arcmin15.5\arcsec & 3.5 & 281.8546\deg& 41.7102\deg& 100 & 3.4 & 0.3\\
J12060+3818 & 1 & 12h06m17.2s & +38\deg12\arcmin37.0\arcsec & 4.75 & 160.6109\deg& 75.4265\deg& 6.6 & 4.0\tablefootmark{\ddagger} & 6.0\\
J12070+2535 & 1 & 12h07m05.3s & +25\deg39\arcmin06.1\arcsec & 4.5 & 218.8913\deg& 79.9624\deg& 8.3 & 3.4\tablefootmark{\ddagger} & 4.2 \\
J13042$-$1020  & 4 & 13h04m14.2s & $-$10\deg20\arcmin20.7\arcsec & 3.7 &308.0957\deg & 52.4043\deg & 15 & 4.1 & 1.0 \\
\hspace*{0.55cm} $''$ &   & 13h04m13.6s & $-$10\deg21\arcmin21.9\arcsec & 3.8 & 308.0894\deg & 52.3875\deg & 6.2   & $''$ & 1.3\\
\hspace*{0.55cm} $''$ &   & 13h04m11.6s & $-$10\deg19\arcmin52.3\arcsec & 3.7 & 308.0793\deg & 52.4130\deg & 5.2  &$''$ & 1.7\\
\hspace*{0.55cm} $''$ &   & 13h04m09.8s & $-$10\deg19\arcmin44.4\arcsec & 4.0 & 308.0676\deg & 52.4158\deg & 4.9  &$''$ & 2.2\\
J13412+3022\tablefootmark{\star}  & 1 & 13h41m11.2s & +30\deg22\arcmin40.9\arcsec & 4.25 & 52.4662\deg & 78.6298\deg & 8.8 & 3.8 & 2.1\\
J14488$-$5942  & 2 & 14h48m43.3s & $-$59\deg42\arcmin16.3\arcsec & 3.7 & 317.2340\deg & $-$0.1298\deg & 16 & 4.4 & 0.7\\
\hspace*{0.55cm} $''$ &   & 14h49m00.5s & $-$59\deg45\arcmin03.9\arcsec & 4.9 & 317.2462\deg & $-$0.1875\deg & 3.8 &$''$ & 3.3\\
J15283$-$4443  & 1 & 15h28m16.1s & $-$44\deg43\arcmin41.7\arcsec & 6.0 & 330.0392\deg & 9.7322\deg & 3.3 & 3 & 1.4\\
J23130+8608 & 1 & 23h08m55.3s & +86\deg05\arcmin50.9\arcsec & 4.8 & 121.0910\deg & 23.5978\deg & 3.8 & 4.8 & 4.7\\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{\dagger}{From \citet{winter09}}.  \tablefoottext{\ddagger}{IBIS error possibly underestimated (see text).}  \tablefoottext{\star}{Wrong name (J13415+3033) given in \citet{bird10}.}} 
\end{table}